Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180905-pcce

初公開日 : 2018-09-05 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvi88426

CVE-2018-0444

CVE-2018-0445

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Packaged Contact Center Enterprise のウェブベースの管理インターフェイスの多重 脆弱点は非認証、リモート攻撃者がクロスサイト スクリプティング（XSS）攻撃をインターフェイスのユーザに対して行なうまたはクロスサイト要求偽作（CSRF）攻撃を行なうことを可能にする可能性があります。

これらの脆弱性に関する詳細については、この Security Advisory の詳細 セクションを参照して下さい。

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180905-pcce

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性影響 Cisco Packaged Contact Center Enterprise。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Packaged Contact Center Enterprise のウェブベースの管理インターフェイスの 2 脆弱性は非認証、リモート攻撃者がクロスサイト スクリプティング（XSS）攻撃をインターフェイスのユーザに対して行なうまたはクロスサイト要求偽作（CSRF）攻撃を行なうことを可能にする可能性があります。

脆弱性は互いに依存していません; 脆弱性の 1 の不正利用が他の脆弱性を不正利用するために必要となりません。 さらに、脆弱性の 1 から影響を受けするソフトウェア リリースは他の脆弱性から影響を受けしないかもしれません。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco Packaged Contact Center Enterprise クロスサイト スクリプティング脆弱性

Cisco Packaged Contact Center Enterprise のウェブベースの管理インターフェイスの脆弱性はリモート攻撃者非認証がインターフェイスのユーザに対して保存された XSS 攻撃を行なうようにする可能性があります。

脆弱性はウェブベースの管理インターフェイスによってユーザが指定する入力の不十分な検証が原因です。 攻撃者はインターフェイスのユーザのカスタマイズされたリンクをクリックするように説得によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が任意スクリプト コードをインターフェイスという点において実行するか、または敏感なブラウザ ベースの情報にアクセスすることを可能にする可能性があります。

この脆弱性の CVE ID： CVE-2018-0444

この脆弱性のための Security Impact Rating（SIR）は次のとおりです： 中間

Cisco Packaged Contact Center Enterprise クロスサイト要求偽作脆弱性

Cisco Packaged Contact Center Enterprise のウェブベースの管理インターフェイスの脆弱性は非認証、リモート攻撃者が CSRF 攻撃を行ない、影響を受けたデバイスの任意操作を行うことを可能にする可能性があります。

脆弱性は影響を受けたデバイスのウェブベースの管理インターフェイスのための不十分な CSRF 保護が原因です。 攻撃者はインターフェイスのユーザのカスタマイズされたリンクに従うように説得によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 成功したエクスプロイトは攻撃者がユーザの権限を利用してWebブラウザ経由で目標とされたデバイスに任意の操作を行うことを可能にする可能性があります。

この脆弱性の CVE ID： CVE-2018-0445

この脆弱性の SIR： 中間

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180905-pcce

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018-September-05

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。