High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180828-dcnm-traversal

初公開日 : 2018-08-28 21:00

最終更新日 : 2018-09-14 18:59

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvj86072

CVE-2018-0464

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Data Center Network Manager ソフトウェアの脆弱性により、認証されたリモート攻撃者がディレクトリ トラバーサル攻撃を実施して、標的とされるシステム上の機密ファイルにアクセスすることが可能となります。

この脆弱性の原因は、管理インターフェイスでのユーザ要求の検証が不適切なことにあります。攻撃者は、管理インターフェイス内のディレクトリ トラバーサル文字シーケンスが含まれる悪意のある要求を送信することで、この脆弱性を不正利用します。この不正利用により、攻撃者は標的とされるシステム上に任意のファイルを表示または作成することができます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180828-dcnm-traversal

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、10.4(2) 以前の Cisco Data Center Network Manager（DCNM）ソフトウェアに影響があります。 10.0(1) より前のバージョンのソフトウェアには影響はありません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、パッチを使用して脆弱性を修正できます。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco DCNM ソフトウェア リリース 11.0(1) で初めて解消されました。

ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center からProducts > Cloud and Systems Management > Data Center Infrastructure Management > Cisco Prime Data Center Network Manager に移動して、または直接リンクからダウンロード可能です。

影響を受けるバージョンの Cisco Prime Data Center Network Manager 向けの DCNM Special Release パッチを使用してこの脆弱性を修正できます。

RHEL（Linux DCNM インストール）では、このパッチは DCNM がデフォルトのインストール場所（/usr/local/cisco/dcm）にインストールされている場合にのみ適用されます。

1.任意のディレクトリにある10.x DCNMサーバのパッチファイルをダウンロードして抽出します。

2. パッチ ディレクトリの下で dcnmweb_patch.sh スクリプトを実行します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、公開されている概念実証の不正利用は確認していますが、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用の事例は確認していません。

出典

シスコは、本脆弱性を発見し、報告いただいた Tenable 社に謝意を表します。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180828-dcnm-traversal

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

アドバイザリとパッチ情報、影響を受けるバージョンを更新。

ソフトウェアが修正されました。

Final

2018 年 9 月 14 日

1.0

初回公開リリース

-

Interim

2018 年 8 月 28 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。