Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180718-uccx

初公開日 : 2018-07-18 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg70904 CSCvg71040 CSCvg70967 CSCvg70921

CVE-2018-0403

CVE-2018-0400

CVE-2018-0401

CVE-2018-0402

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Contact Center Express(Unified CCX)のWebベース管理インターフェイスの複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行したり、クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)攻撃を実行したり、クリアテキストのパスワードを取得したりする可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-uccx

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco Unified Contact Center Express(Unified CCX)に影響を与えます。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭にあるCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの 脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Unified CCXの4つの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスのユーザに対してXSS攻撃を実行したり、CSRF攻撃を実行したり、クリアテキストのパスワードを取得したりする可能性があります。

これらの脆弱性は互いに依存しないため、一方の脆弱性を悪用しても別の脆弱性を悪用する必要はありません。さらに、いずれかの脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco Unified Contact Center Expressのストアドクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco Unified Contact Center Express(Unified CCX)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当アプリケーションのWebベース管理インターフェイスのユーザに対してストアドXSS攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるアプリケーションのWebベースインターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、インターフェイスのユーザを巧妙に細工されたリンクをクリックするように誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、攻撃者が機密のブラウザベースの情報にアクセスしたりする可能性があります。

この脆弱性のCommon Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDはCVE-2018-0400です。

この脆弱性のCommon Vulnerability Scoring System(CVSS)Base scoreは、6.1です。

この脆弱性のCisco Bug IDはCSCvg70904

Cisco Unified Contact Center Expressの反映されたクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco Unified CCXのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当アプリケーションのWebベース管理インターフェイスのユーザに対してリフレクションされたXSS攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるアプリケーションのWebベースインターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、インターフェイスのユーザを巧妙に細工されたリンクをクリックするように誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、攻撃者が機密のブラウザベースの情報にアクセスしたりする可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2018-0401です。

この脆弱性のCVSS基本スコア：6.1

この脆弱性のCisco Bug IDはCSCvg70967

Cisco Unified Contact Center Expressのクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性

Cisco Unified CCXのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がCSRF攻撃を実行し、影響を受けるアプリケーションで任意のアクションを実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイス上の Web ベース管理インターフェイスの CSRF 防御が不十分であることに起因しています。攻撃者はインターフェイスのユーザを巧妙に細工されたリンクに従うように誘導することによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はWebブラウザを介して、ユーザの権限を使用して、ターゲットデバイス上のリポジトリデータストア(RDS)の一部であるメタデータファイルをダウンロード、作成、変更、および削除できる可能性があります。

クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)攻撃と潜在的な軽減方法の詳細については、このアドバイザリの右サイドバーにあるアクションリンクを参照してください。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2018-0402です。

この脆弱性のCVSS基本スコア：6.3

この脆弱性のCisco Bug IDはCSCvg70921

Cisco Unified Contact Center Expressの情報漏えいの脆弱性

Cisco Unified CCXのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がクリアテキストのパスワードを取得できる可能性があります。

この脆弱性は、アプリケーションが内部データベースから以前に保存されたパスワードをパスワードフィールドに入力するために発生します。攻撃者は、影響を受けるログインフォームのHTMLソースを表示することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2018-0403です。

この脆弱性のCVSS基本スコア：5.3

この脆弱性のCisco Bug IDはCSCvg71040

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいたNCI Agency Cyber SecurityのFilip Waeytens氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-uccx

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 7 月 18 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。