Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180718-finesse

初公開日 : 2018-07-18 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg71044 CSCvg71018

CVE-2018-0398

CVE-2018-0399

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Finesse のウェブベースの管理インターフェイスの複数の脆弱性は非認証、リモート攻撃者がサーバ側の要求偽作（SSRF）不正侵入を行なうまたは影響を受けたシステムからクリアテキスト パスワードを取得することを可能にする可能性があります。

これらの脆弱性に関する詳細については、この Security Advisory の詳細 セクションを参照して下さい。

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-finesse

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性影響 Cisco Finesse。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Finesse のウェブベースの管理インターフェイスの 2 脆弱性は非認証、リモート攻撃者がサーバ側の要求偽作（SSRF）不正侵入を行なうまたは影響を受けたシステムからクリアテキスト パスワードを取得することを可能にする可能性があります。

脆弱性は互いに依存していません; 脆弱性の 1 の不正利用が他の脆弱性を不正利用するために必要となりません。 さらに、脆弱性の 1 から影響を受けするソフトウェア リリースは他の脆弱性から影響を受けしないかもしれません。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

サーバ側の要求偽作脆弱性を処理する Cisco Finesse HTTP 要求

Cisco Finesse のウェブベースの管理インターフェイスの脆弱性はリモート攻撃者非認証により Cisco Finesse サーバは任意 ホストに HTTP 要求を入れますする可能性があります。 不正侵入のこの型は一般にと同時にサーバ側の要求偽作（SSRF）不正侵入参照されます。

脆弱性は小道具統合をサポートする Cisco Finesse API のための不十分なアクセスコントロールが原因です。 攻撃者は Cisco Finesse サーバに悪意をもって 巧妙に細工された HTTP 要求を入れることによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。

この脆弱性の CVE ID： CVE-2018-0398

この脆弱性のための Security Impact Rating（SIR）は次のとおりです： 中間

この脆弱性のためのよくある脆弱性採点法（CVSS） Base スコアは次のとおりです: 5.8

この脆弱性の Cisco Bug ID： CSCvg71018

Cisco Finesse 情報の漏えい脆弱性

Cisco Finesse のウェブベースの管理インターフェイスの脆弱性はリモート攻撃者非認証が影響を受けたシステムからクリアテキスト パスワードを取得するようにする可能性があります。

影響を受けたソフトウェアが以前に保存された事前に入力し、影響を受けたソフトウェアのための内部 データベースで保存されるパスワードのウェブベースの管理インターフェイスのための Login 形式の Password フィールドをので存在 する脆弱性。 攻撃者は影響を受けたソフトウェアのウェブベースの管理インターフェイスのための Login 形式の HTML もとの表示によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が影響を受けたシステムからクリアテキスト パスワードを表示し、取得することを可能にする可能性があります。

この脆弱性の CVE ID： CVE-2018-0399

この脆弱性の SIR： 中間

この脆弱性のための CVSS Base スコアは次のとおりです: 5.3

この脆弱性の Cisco Bug ID： CSCvg71044

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

Cisco はこれらの脆弱性を報告するために NCI 代理店サイバー セキュリティのフィリップ Waeytens に感謝することを望みます。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-finesse

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018-July-18

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。