High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180620-nxos-cdp

初公開日 : 2018-06-20 16:00

最終更新日 : 2018-07-05 21:12

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCve41000 CSCve40970 CSCve40992 CSCvc89242 CSCve40943 CSCve40965 CSCve40953 CSCve41007 CSCve40978

CVE-2018-0331

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアを実行中の、またはこれを基礎としているデバイスの Cisco Discovery Protocol（旧称 CDP）サブシステムにおける脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

本脆弱性は、Cisco Discovery Protocol メッセージ内の特定のフィールドを処理する前にこれを正しく検証できないことに起因しています。この問題を引き起こすように細工された Cisco Discovery Protocol メッセージを送信できる攻撃者は、該当デバイスの再起動時に DoS 状態を引き起こすことができます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nxos-cdp

このアドバイザリは、2018 年 6 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ コレクションの一部です。この中には、24 件の脆弱性に関する 24 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: June 2018 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Collection』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco FXOS ソフトウェア、Cisco NX-OS ソフトウェア、または Cisco UCS Manager ソフトウェアの脆弱性があるリリースを実行している、次のシスコ製品に影響を与えます。

- Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ ディレクタ スイッチ

- Nexus 1000V シリーズ スイッチ

- Nexus 1100 シリーズ クラウド サービス プラットフォーム

- Nexus 2000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- NX OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

- UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

脆弱性が存在する Cisco FXOS、NX-OS、および UCS Manager ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco Discovery Protocol 設定の確認

デバイスで Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されているかどうかを確認するには、管理者がデバイスにログインして CLI で show cdp global コマンドを発行します。デバイスで Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されている場合、コマンドの出力は次のようになります。

CLI(config)# show cdp global

Global CDP information:

CDP enabled globally

Refresh time is 60 seconds

Hold time is 180 seconds

CDPv2 advertisements is enabled

DeviceID TLV in System-Name(Default) Format

Cisco Discovery Protocol がデバイスの特定のインターフェイスでのみ使用されるように設定されている場合、管理者は CLI で show cdp interface command コマンドを使用して、どのインターフェイスが Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されているか確認できます。

現在の Cisco FXOS ソフトウェア リリースを確認する

管理者は、デバイスの CLI で次のコマンドを使用するか、管理者用ポータルの [Overview] タブに移動して、デバイス上で実行されている Cisco FXOS ソフトウェアのリリースをチェックできます。次に、Cisco FXOS ソフトウェア リリース 2.2(2.14) を実行しているデバイスでの show version CLI コマンドの出力例を示します。これは、コマンド出力の Package-Vers フィールドで確認できます。

QP4120B1 # scope system

QP4120B1 /system # show version

FPRM:

Running-Vers: 4.2(2.15)

Package-Vers: 2.2(2.14)

Activate-Status: Ready

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.3(2)D1(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

nxos-switch# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2017, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS:      version 2.12.0

kickstart: version 7.3(2)D1(1)

system:    version 7.3(2)D1(1)

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、本脆弱性がアプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モードでの Cisco Firepower 2100 シリーズと Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチに影響を与えないことを確認しました。

Cisco では、本脆弱性が Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ、Cisco Nexus 5010 スイッチ、Cisco Nexus 5020 スイッチに影響するかどうかを調査していません。これらの製品がサポート終了ステータスに達しているためです。詳細については、「IBM BladeCenter 用の Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ モジュールの販売終了およびサポート終了通知」および「Cisco Nexus 5010 および Nexus 5020 スイッチの販売終了およびサポート終了通知」を参照してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

このセクションの該当する表に示されているように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。完全なアップグレードソリューションを実現するには、このアドバイザリがコレクションの一部であることを考慮してください。このコレクションに含まれるアドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: June 2018 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Collection』を参照してください。

次の表では、左の列に Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのアドバイザリ集に記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、および、それらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Firepower 4100シリーズNext-Generation Firewall:CSCve41007

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

1.1

2.0.1.152

2.0.1.159

2.0

2.0.1.152

2.0.1.159

2.1.1

2.1.1.86

2.1.1.86

2.2

2.2.1.70

2.2.2.17または2.3.1.0

2.2.2

2.2.2.14

2.2.2.17 または 2.3.1.0

2.3

脆弱性なし

2.3.1.58

Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス： CSCve41007

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

1.1

2.0.1.152

2.0.1.159

2.0

2.0.1.152

2.0.1.159

2.1.1

2.1.1.86

2.1.1.86

2.2

2.2.1.70

2.2.2.17 または 2.3.1.0

2.2.2

2.2.2.14

2.2.2.17 または 2.3.1.0

2.3

脆弱性なし

2.3.158

MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ：  CSCve40970

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

5.2

6.2(21)

8.1(1a) または 8.2(1)

6.2

6.2(21)

8.1(1a) または 8.2(1)

7.2

7.2(2)D1(3)

8.1(1a) または 8.2(1)

7.3

7.3(2)D1(1)

8.1(1a) または 8.2(1)

8.1

8.1(1a)

8.1(1a) または 8.2(1)

8.2

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 1000VシリーズスイッチおよびNexus 1100シリーズクラウドサービスプラットフォーム：CSCve40992

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

5.2より前

影響を受ける；移行

5.2(1)SV3(3.15)

5.2

5.2(1)SV3(3.15)

5.2(1)SV3(3.15)

Nexus 3000シリーズスイッチ:CSCve40965

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0(3)I4 よりも前

影響を受ける；移行

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(7)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I5

7.0(3)I5(3b)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I6

7.0(3)I6(2)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

Nexus 3500プラットフォームスイッチ：CSCve40953

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0

6.0(2)A8(5)

7.0(3)I7(4)

7.0.3

7.0(3)I7(2)

7.0(3)I7(4)

Nexus 2000、5500、5600、および6000シリーズスイッチ：CSCve40978

Cisco NX-OSソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0

影響を受ける；移行

7.3(3)N1(1)

7.0

影響を受ける；移行

7.3(3)N1(1)

7.1

7.1(5)N1(1)

7.3(3)N1(1)

7.2

影響を受ける；移行

7.3(3)N1(1)8.1(2) または 8.2(1)

7.3

7.3(3)N1(1)

7.3(3)N1(1)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCve40970

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.2

6.2(20)

8.1(2) または 8.2(1)

7.2

7.2(2)D1(3)

8.1(2) または 8.2(1)

7.3

7.3(2)D1(1)

8.1(2) または 8.2(1)

8.0

影響を受ける；移行

8.1(2) または 8.2(1)

8.1

8.1(2)

8.1(2) または 8.2(1)

8.2

8.2(1)

8.1(2) または 8.2(1)

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ：CSCve40943

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0(3)I4より前

影響を受ける；移行

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(7)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I5

影響を受ける；移行

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I6

7.0(3)I6(2)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

Nexus 9500 RシリーズラインカードおよびファブリックモジュールとNexus 3600プラットフォームスイッチ：CSCve41000

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0

7.0(3)F3(1)

7.0(3)F3(3a)

UCS 6100、6200、6300 ファブリック インターコネクト CSCvc89242

Cisco UCS Manager ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

アドバイザリ集に記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正リリース

2.2 より前

影響を受ける；移行

3.2(2b)

2.2

2.2(8g)

3.2(2b)

2.5

影響を受ける；移行

3.2(2b)

3.0

影響を受ける；移行

3.2(2b)

3.1

3.1(2f)

3.2(2b)

3.2

該当なし

3.2(2b)

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nxos-cdp

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

FXOSおよびMDS製品の修正済みリリース情報を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2018 年 7 月 5 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 6 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。