High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180620-nx-os-cli-injection

初公開日 : 2018-06-20 16:00

最終更新日 : 2020-08-26 20:48

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 8.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCve91768 CSCve91749 CSCve51704

CVE-2018-0307

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの CLI の脆弱性により、認証されたローカル攻撃者が、該当デバイスにコマンド インジェクション攻撃を実行する可能性があります。

本脆弱性は、コマンド引数の不十分な入力検証に起因しています。脆弱性のある CLI コマンドに悪意のあるコマンド引数が挿入されると、本脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトが成功すると、特権ユーザとして認証され、root 権限で任意のコマンドが実行される可能性があります。

注：複数の仮想デバイス コンテキスト（VDC）をサポートしている製品では、本脆弱性により攻撃者が任意の VDC からファイルにアクセスする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nx-os-cli-injection

このアドバイザリは、2018 年 6 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ コレクションの一部です。この中には、24 件の脆弱性に関する 24 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：2018 年 6 月 Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ コレクション

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの該当バージョンを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

脆弱性が存在する NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.3(2)D1(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

nxos-switch# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2017, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS:      version 2.12.0

kickstart: version 7.3(2)D1(1)

system:    version 7.3(2)D1(1)

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、本脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V シリーズ スイッチ

- Nexus 1100 シリーズ クラウド サービス プラットフォーム

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

Cisco では、本脆弱性が Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ、Cisco Nexus 5010 スイッチ、Cisco Nexus 5020 スイッチに影響するかどうかを調査していません。これらの製品がサポート終了ステータスに達しているためです。詳細については、「IBM BladeCenter 用の Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ モジュールの販売終了およびサポート終了通知」および「Cisco Nexus 5010 および Nexus 5020 スイッチの販売終了およびサポート終了通知」を参照してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。このアドバイザリはコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。コレクションに含まれるアドバイザリとリンクの一覧については、次を参照してください。シスコのイベント対応：2018 年 6 月 Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ コレクション

次の表では、左の列に Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのアドバイザリ集に記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、および、それらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Nexus 3000 シリーズ スイッチ：CSCve51704

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ：CSCve91749

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0

6.0(2)A8(7)

7.0(3)I7(4)

7.0.3

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 2000、5500、5600、6000 シリーズ スイッチ：CSCve91768

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0

7.1(5)N1(1b)

7.3(3)N1(1)

7.0

7.1(5)N1(1b)

7.3(3)N1(1)

7.1

7.1(5)N1(1b)

7.3(3)N1(1)

7.2

7.3(3)N1(1)

7.3(3)N1(1)

7.3

7.3(3)N1(1)

7.3(3)N1(1)

Nexus 7000 および 7700 シリーズ スイッチCSCve51704

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.2

6.2(20a)

8.1(2) または 8.2(1)

7.2

7.3(2)D1(3)

8.1(2) または 8.2(1)

7.3

7.3(2)D1(3)

8.1(2) または 8.2(1)

8.0

8.1(2)

8.1(2) または 8.2(1)

8.1

8.1(2)

8.1(2) または 8.2(1)

8.2

脆弱性なし

脆弱性なし

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチCSCve51704

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 9500 R シリーズ向けライン カードおよびファブリック モジュール、Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ:CSCve51704

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0

7.0(3)F3(3a)

7.0(3)F3(3a)

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nx-os-cli-injection

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.2

修正済みリリースの表に、最初の修正済みリリースのバージョンを追記。

修正済みソフトウェア

最終版

2020 年 8 月 26 日

1.1

アドバイザリのタイトルが更新されました。

タイトル

最終版

2018 年 6 月 20 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2018 年 6 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。