High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180620-nx-os-api-execution

初公開日 : 2018-06-20 16:00

最終更新日 : 2018-07-05 21:11

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCve03234 CSCve03224 CSCvd47415 CSCve03216

CVE-2018-0313

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの NX API 機能の脆弱性により、認証されたリモート攻撃者が、該当システムの管理インターフェイスに悪意のあるパケットを送信し、コマンド インジェクション エクスプロイトを実行する可能性があります。

本脆弱性は、NX-API サブシステムにユーザが入力したデータの入力検証が正しく行われないことに起因しています。NX-API 機能が有効になっている、該当システムの管理インターフェイスに、悪意のある HTTP または HTTPS パケットが送信されると、本脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。この不正利用が成功すると、攻撃者は root 権限で任意のコマンドを実行できる可能性があります。

注:NX-APIはデフォルトで無効になっています。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nx-os-api-execution

このアドバイザリは、2018 年 6 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ コレクションの一部です。この中には、24 件の脆弱性に関する 24 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: June 2018 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Collection』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

デバイスで NX-API が有効かどうかを判断する方法については、「詳細」の項を参照してください。

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.3(2)D1(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

nxos-switch# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2017, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS:      version 2.12.0

kickstart: version 7.3(2)D1(1)

system:    version 7.3(2)D1(1)

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- Nexus 1000V シリーズ スイッチ

- Nexus 1100 シリーズ クラウド サービス プラットフォーム

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

Cisco では、本脆弱性が Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ、Cisco Nexus 5010 スイッチ、Cisco Nexus 5020 スイッチに影響するかどうかを調査していません。これらの製品がサポート終了ステータスに達しているためです。詳細については、「IBM BladeCenter 用の Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ モジュールの販売終了およびサポート終了通知」および「Cisco Nexus 5010 および Nexus 5020 スイッチの販売終了およびサポート終了通知」を参照してください。

詳細

Cisco Nexus デバイスでは、CLI はデバイスでのみ実行されます。NX-API は HTTP/HTTPS を使ってスイッチの外部で CLI を使用できるようにすることで、これらの CLI のアクセシビリティを改善します。NX API では show コマンドと設定がサポートされています。

このアドバイザリに記載された脆弱性は、NX API 機能が有効に設定されている NX-OS デバイスにのみ影響を与えます。本脆弱性をエクスプロイトするには、該当デバイスの管理インターフェイスに、悪意のあるパケットを送信する必要があります。

Nexus デバイスで NX-API が有効に設定されているかどうかを判断するには、管理者が、show feature | include nxapiコマンドを使用して、NX-OSのCLIでそのコマンドが有効になっていることを確認します。次の例は、NX-OS ソフトウェアを実行しているデバイスで NX API 機能が有効になっていることを示しています。

nxos-switch# show feature | include nxapi

nxapi                1       enabled

設定されている管理インターフェイスは次の例のようになります。

switch# configure terminal

switch(config)# interface mgmt 0

switch(config)# ip address 192.168.100.1/24

switch(config)# vrf member management

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。このアドバイザリはコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: June 2018 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Collection』を参照してください。

次の表では、左の列に Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのアドバイザリ集に記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、および、それらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチ：CSCvd47415

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

5.2

脆弱性なし

8.1(1a) または 8.2(1)

6.2

脆弱性なし

8.1(1a) または 8.2(1)

7.3

8.1(1a)

8.1(1a) または 8.2(1)

8.1

8.1(1a)

8.1(1a) または 8.2(1)

8.2

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 3000シリーズスイッチ:CSCve03216

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(7)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(7)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 3500プラットフォームスイッチ：CSCve03216

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0(2)

7.0(3)I7(2)

7.0(3)I7(4)

7.0

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 2000、5500、5600、および6000シリーズスイッチ：CSCve03224

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0

脆弱性なし

7.3(3)N1(1)

7.0

脆弱性なし

7.3(3)N1(1)

7.1

脆弱性なし

7.3(3)N1(1)

7.2

脆弱性なし

7.3(3)N1(1)

7.3

7.3(3)N1(1)

7.3(3)N1(1)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCvd47415

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.2

脆弱性なし

8.1(2) または 8.2(1)

7.2

7.3(2)D1(1)

8.1(2) または 8.2(1)

7.3

7.3(2)D1(1)

8.1(2) または 8.2(1)

8.0

8.1(2)

8.1(2) または 8.2(1)

8.1

8.1(2)

8.1(2) または 8.2(1)

8.2

脆弱性なし

脆弱性なし

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ：CSCve03216

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(7)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(7)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(1)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 9500 Rシリーズラインカードおよびファブリックモジュール：CSCve03234

Cisco NX-OS ソフトウェア

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0

7.0(3)F2(2)

7.0(3)F3(3a)

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nx-os-api-execution

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

MDS プラットフォームの修正済みリリースを更新。

修正済みソフトウェア

Final

2018 年 7 月 5 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 6 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。