Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180620-nvidia-tx1-rom

初公開日 : 2018-06-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvj27020

CVE-2018-6242

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2018年4月24日、研究者は、リカバリモード(RCM)がアクティブな場合にNVIDIA TX1 BootROMのバッファオーバーフローの脆弱性を利用する脆弱性を公開しました。この脆弱性により、非特権のローカル攻撃者がセキュアブートをバイパスし、該当システムで未検証のコードを実行する可能性があります。

脆弱性は、CVE-2018-6242によって識別されています。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が該当プロセッサのUSB接続とともにデバイスに物理的にアクセスできる必要があります。この脆弱性は、デバイスがインターネットに接続されている場合でも、リモートから不正利用することはできません。

シスコは、NVIDIA TX1プロセッサを使用するすべての製品を特定し、この脆弱性に対処するためのソフトウェアアップデートをリリースしました。ソフトウェアアップデートにより、RCMをアクティブ化する機能が永久に無効になります。お客様がソフトウェアのバージョンをダウングレードしようとすると、RCMをアクティブ化する機能が使用できなくなります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nvidia-tx1-rom

該当製品

シスコでは、この脆弱性の影響を受ける製品を特定するために、製品ラインを調査しました。

このアドバイザリの「脆弱性のある製品 」セクションに記載されていない製品は、脆弱性が存在しないと判断されています。

脆弱性のある製品

次の表に、この現状報告に記載された脆弱性の影響を受けるシスコ製品を示します。

製品

Cisco Bug ID

Fixed Release Availability

コラボレーション エンドポイント

Cisco WebEx Room 55

CSCvj27020

CE9.2.6（入手可能）

CE9.3.2（入手可能）

Cisco WebEx Room 70シングル/デュアル

CSCvj27020

CE9.2.6（入手可能）

CE9.3.2（入手可能）

Cisco Webex Room Kit

CSCvj27020

CE9.2.6（入手可能）

CE9.3.2（入手可能）

Cisco WebEx Room Kit Plus

CSCvj27020

CE9.2.6（入手可能）

CE9.3.2（入手可能）

クラウドベースの導入

RoomOS

CSCvj27020

RoomOS 2018-06-01 608dcdbb6e1

注：コラボレーションエンドポイントは、お客様の導入用にオンプレミスでインストールされます。RoomOSは、同じ製品に対して、クラウドベースの導入（Cisco WebExクラウドサブスクリプションなど）を通じて提供される代替ソフトウェアです。シスコは、これらのユニットへのソフトウェアのプッシュを制御します。これらのユニットはすでにソフトウェアアップデートによってパッチを受信しているか、デバイスの次回の電源投入時およびオンライン時にアップデートを受信します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの 脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの「脆弱性が存在する製品」セクションを参照してください

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性は、2018年4月24日の時点で、いくつかの記事やディスカッションフォーラムで取り上げられています。

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nvidia-tx1-rom

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 6 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。