High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180620-fxnxos-dos

初公開日 : 2018-06-20 16:00

最終更新日 : 2018-07-05 21:11

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvc88159 CSCvc22208 CSCvc88078 CSCvc88167 CSCvc88162 CSCvc22205 CSCvc88150 CSCvc22202

CVE-2018-0303

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOS ソフトウェアと Cisco NX-OS ソフトウェアの Cisco Discovery Protocol コンポーネントの脆弱性により、認証されていない隣接した攻撃者が root として任意のコードを実行したり、該当デバイスにサービス妨害（DoS）状態を引き起こしたりする可能性があります。

本脆弱性は、Cisco Discovery Protocol のパケット ヘッダーが十分に検証されないことに起因しています。細工された Cisco Discovery Protocol のパケットが隣接する該当レイヤ 2 デバイスに送信されると、本脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトが成功すると、バッファ オーバーフローが発生し、root として任意のコードが実行されたり、該当デバイスで DoS 状態が引き起こされたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-fxnxos-dos

このアドバイザリは、2018 年 6 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ コレクションの一部です。この中には、24 件の脆弱性に関する 24 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: June 2018 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Collection』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性があるリリースを実行し、かつ Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されている、次のシスコ製品に影響を与えます。

- FirePOWER 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V シリーズ スイッチ

- Nexus 1100 シリーズ クラウド サービス プラットフォーム

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

- UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

脆弱性が存在する Cisco FXOS ソフトウェアおよび NX-OS ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco Discovery Protocol 設定の確認

管理者は、デバイスの CLI で show cdp global コマンドを使用することにより、デバイスで Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されているかどうかを確認できます。デバイスで Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されている場合、コマンドの出力は次のようになります。

CLI(config)# show cdp global

Global CDP information:

CDP enabled globally

Refresh time is 60 seconds

Hold time is 180 seconds

CDPv2 advertisements is enabled

DeviceID TLV in System-Name(Default) Format

特定のインターフェイスのみが Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されている場合、管理者はデバイスの CLI で show cdp interface コマンドを使用して、どのインターフェイスが Cisco Discovery Protocol を使用するように設定されているか確認できます。

現在の Cisco FXOS ソフトウェア リリースを確認する

管理者は、デバイスの CLI で次のコマンドを使用するか、管理者用ポータルの [Overview] タブに移動して、デバイス上で実行されている Cisco FXOS ソフトウェアのリリースをチェックできます。次に、Cisco FXOS ソフトウェア リリース 2.2(2.14) を実行しているデバイスでの show version CLI コマンドの出力例を示します。これは、コマンド出力の Package-Vers フィールドで確認できます。

QP4120B1 # scope system

QP4120B1 /system # show version

FPRM:

Running-Vers: 4.2(2.15)

Package-Vers: 2.2(2.14)

Activate-Status: Ready

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.3(2)D1(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

nxos-switch# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2017, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS:      version 2.12.0

kickstart: version 7.3(2)D1(1)

system:    version 7.3(2)D1(1)

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、本脆弱性が Cisco FirePOWER 2100 シリーズ ファイアウォールまたは Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチに影響を与えないことを確認しました。

Cisco では、本脆弱性が Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ、Cisco Nexus 5010 スイッチ、Cisco Nexus 5020 スイッチに影響するかどうかを調査していません。これらの製品がサポート終了ステータスに達しているためです。詳細については、「IBM BladeCenter 用の Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ モジュールの販売終了およびサポート終了通知」および「Cisco Nexus 5010 および Nexus 5020 スイッチの販売終了およびサポート終了通知」を参照してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際は、Cisco Security Advisories and Alertsページから入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害の可能性と完全なアップグレードソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの資格を得た証拠として、製品のシリアル番号を用意し、このアドバイザリのURLを提供できるように準備しておく必要があります。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。このアドバイザリはコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: June 2018 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Collection』を参照してください。

次の表では、左の列に Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのアドバイザリ集に記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、および、それらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Firepower 4100シリーズNext-Generation Firewalls:CSCvc22202

Cisco FXOSソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

1.1

1.1.4.169

2.0.1.159

2.0

2.0.1.135

2.0.1.159

2.1

2.1.1.73

2.1.1.86

2.2

脆弱性なし

2.2.2.17 または 2.3.1.58

2.3

脆弱性なし

脆弱性なし

Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス： CSCvc22202

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ集に記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正リリース

1.1

1.1.4.169

2.0.1.159

2.0

2.0.1.135

2.0.1.159

2.1

2.1.1.73

2.1.1.86

2.2

脆弱性なし

2.2.2.17または2.3.1.58

2.3

脆弱性なし

脆弱性なし

MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ： CSCvc88150

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

5.2

8.1(1)

8.1(1a) または 8.2(1)

6.2（2015年7月）

8.1(1)

8.1(1a) または 8.2(1)

7.3

8.1(1)

8.1(1a)または8.2(1)

8.1

脆弱性なし

8.1(1a) または 8.2(1)

8.2

脆弱性なし

脆弱性なし

Nexus 1000VシリーズスイッチおよびNexus 1100シリーズクラウドサービスプラットフォーム：CSCvc88159

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

5.2より前

5.2(1)SV3(3.1)

5.2(1)SV3(3.15)

5.2（2015年7月）

5.2(1)SV3(3.1)

5.2(1)SV3(3.15)

Nexus 3000シリーズスイッチ:CSCvc88078

Cisco NX-OSソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(6)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(6)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I5

7.0(3)I5(2)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I6

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 3500プラットフォームスイッチ：CSCvc88078

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0

6.0(2)A8(5)

7.0(3)I7(4)

7.0

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 2000、5500、5600、および6000シリーズスイッチ：CSCvc22205

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0

7.3(2)N1(1)

7.3(3)N1(1)

7.0

7.3(2)N1(1)

7.3(3)N1(1)

7.1

7.3(2)N1(1)

7.3(3)N1(1)

7.2

7.3(2)N1(1)

7.3(3)N1(1)

7.3

7.3(2)N1(1)

7.3(3)N1(1)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCvc88150

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ集に記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2

6.2(20)

8.1(2) または 8.2(1)

7.2

7.3(2)D1(1)

8.1(2) または 8.2(1)

7.3

7.3(2)D1(1)

8.1(2) または 8.2(1)

8.0

8.1(1)

8.1(2) または 8.2(1)

8.1

脆弱性なし

8.1(2) または 8.2(1)

8.2

脆弱性なし

脆弱性なし

ACIモードのNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvc88162

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ集に記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正リリース

12.1 / 2.1>より前

12.2(2e) / 2.2(2e)

13.1(1i)/3.1(1i)

12.1 / 2.1

12.2(2e) / 2.2(2e)

13.1(1i)/3.1(1i)

12.2 / 2.2

12.2(2e) / 2.2(2e)

13.1(1i)/3.1(1i)

12.3 / 2.3

脆弱性なし

13.1(1i)/3.1(1i)

13.0 / 3.0

脆弱性なし

13.1(1i)/3.1(1i)

13.1 / 3.1

脆弱性なし

13.1(1i)/3.1(1i)

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvc88078

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(6)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(6)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I5

7.0(3)I5(2)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I6

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7

脆弱性なし

7.0(3)I7(4)

Nexus 9500 Rシリーズラインカードおよびファブリックモジュール：CSCvc88167

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

7.0

7.0(3)F2(1)

7.0(3)F3(3a)

UCS 6100、6200、および6300シリーズファブリックインターコネクト:CSCvc22208

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

アドバイザリ集に記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正リリース

2.2 より前

3.1(3a)

3.2(2b)

2.2

3.1(3a)

3.2(2b)

2.5

3.1(3a)

3.2(2b)

3.0

3.1(3a)

3.2(2b)

3.1

3.1(3a)

3.2(2b)

3.2

脆弱性なし

3.2(2b)

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-fxnxos-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

FXOS および MDS プラットフォームの修正済みリリース表を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2018 年 7 月 5 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 6 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。