Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180606-waas-priv-escalation

初公開日 : 2018-06-06 16:00

最終更新日 : 2019-01-24 17:17

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvi72673

CVE-2018-0352

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Wide Area Application Services(WAAS)ソフトウェア用のシスコ提供のスクリプト(disk-check.shおよびharcap.sh)の脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が特権レベルをrootに昇格できる可能性があります。攻撃者がデバイスにログインするには、スーパーユーザ権限（レベル15）を持つ有効なユーザクレデンシャルが必要です。

この脆弱性は、シスコが提供するスクリプトのコンテキストで実行されるスクリプトファイルの検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、シスコが提供する該当スクリプトの実行中に、1つのスクリプトファイルを悪意のあるスクリプトファイルに置き換えることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はルート レベルの権限を取得し、デバイスを完全に制御できるようになります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180606-waas-priv-escalation

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Wide Area Application Services(WAAS)ソフトウェアに影響を与えます。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

WAAS Disk Check Tool(disk-check.sh)はCisco.comから削除され、ダウンロードできなくなります。ただし、このツールを以前にダウンロードした攻撃者によって、この脆弱性に対する修正が行われていないWAASソフトウェアを実行しているデバイスに対する権限を引き続き引き上げるために使用される可能性があります。

harcap.shスクリプトは、WAASソフトウェアリリース5.5以降にデフォルトで付属しています。この脆弱性に対する修正を含むリリースでは、スクリプトを実行できなくなりました。

この脆弱性に対する修正により、WAASソフトウェアのスクリプト署名および検証の方法が大幅に変更されます。この変更の結果、以前の方法を使用して署名されたスクリプトは、この脆弱性の修正を含むWAASリリースでは実行されなくなります。

署名付きスクリプトは通常、特定の問題に対処するために限定されたリリースセットでのみ提供されるため、通常はアップグレード後も以前のスクリプトが必要になることを想定していません。この脆弱性に対処するリリースへのアップグレード後も該当する場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡してスクリプトを更新してもらうことをお勧めします。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたRIoT Solutions（オーストラリア、ブリスベン）の外部研究者Aaron Blair氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180606-waas-priv-escalation

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

影響を受ける2番目のスクリプトファイルに関する情報を追加。

タイトル、サマリー、詳細

Final

2019年1月24日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 6 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。