High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180606-cms-id

初公開日 : 2018-06-06 16:00

最終更新日 : 2018-06-11 20:52

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg76471

CVE-2018-0263

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Meeting Server（CMS）の脆弱性により、認証されていない隣接した攻撃者が、該当システムの内部デバイス インターフェイスで実行されているサービスにアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、デバイスの不適切なデフォルト設定に起因します。これにより、システムの内部インターフェイス、およびシステムの外部インターフェイスのポートが公開される可能性があります。この不正利用に成功すると、攻撃者は該当システムの構成およびデータベース ファイル、機密の会議情報に不正アクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180606-cms-id

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、CMS ソフトウェア リリース 2.2.13 より前、またはリリース 2.3.4 を実行している Cisco Meeting Server（CMS）2000 プラットフォームに影響を与えます。

管理者は CLI の version コマンドを使用して、デバイスで実行されている CMS ソフトウェア リリースを判別できます。次に、CMS ソフトウェア リリース 2.2.11 を実行しているデバイスのコマンド出力例を示します。

system> version

2_2_11

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、CMS ソフトウェア リリース 2.2.13 以降、およびリリース 2.3.4 以降で修正されています。ユーザは Cisco.com の Software Center で 「Meeting Server 2000」を検索するか、[すべて参照（Browse ALL）] を選択し、[会議（Conferencing）] > [ビデオ会議（Video Conferencing）] > [マルチパーティ会議（Multiparty Conferencing）] > [Meeting Server] > [Meeting Server 2000] を選択して、最新のソフトウェア リリースにアップグレードする必要があります。

CMSソフトウェアリリースモデルの詳細については、『Cisco Meeting Server：メンテナンスおよびサポートポリシーの終了』を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180606-cms-id

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

脆弱性のない製品について明確な説明文を追加。

脆弱性が存在しない製品

Final

2018 年 6 月 11 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 6 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。