High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180516-nfvis

初公開日 : 2018-05-16 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvh25026

CVE-2018-0279

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア（NFVIS）の Secure Copy Protocol（SCP）サーバの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、該当システムの基盤となる Linux オペレーティング システムのシェルにアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、コマンド引数の不適切な入力検証に起因します。 攻撃者は、該当デバイスへの接続をオープンするときに巧妙に細工された引数を使用することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。 この不正利用により、攻撃者は非 root ユーザ アカウントで、該当デバイスの基盤となる Linux オペレーティング システムへのシェル アクセスが可能になる場合があります。

システム設計により、Linux シェルにアクセスするとさらなる攻撃の実行が可能になり、該当システムに多大な影響が及ぼされる可能性があります。

この脆弱性に対処するソフトウェア アップデートは、すでにシスコからリリースされています。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-nfvis

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、該当デバイスで SCP サーバへのアクセスが許可されている場合、Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア リリース 3.7.1、または 3.6.3 以前を実行している Cisco デバイスに影響を与えます。

SCP サーバへのアクセスは、Cisco NFVIS リリース 3.5.x および 3.6.x ではデフォルトで許可されており、Cisco NFVIS リリース 3.7.1 ではデフォルトでは許可されていません。

Cisco NFVIS リリースの判別

デバイスで実行している Cisco NFVIS リリースは、管理者が CLI から show version コマンドを実行することで確認できます。

次に、Cisco NFVIS リリース 3.7.1 が実行されているデバイスでの show version コマンドの出力例を示します。

encs# show version

version name "Cisco NFV Infrastructure Software"

version version 3.7.1-FC2

.

.

.

デバイスが SCP サーバへのアクセスを許可しているかどうかの判別

Cisco NFVIS リリース 3.7.1 では、system settings ip-receive-acl CLI コンフィギュレーション コマンドが scpd サービスに accept アクションで適用されている場合にのみ、SCP サーバへのアクセスを許可します。

次に、 IPv4 ヘルパー アドレスが設定されたデバイス上の show running-config | NFVIS リリース 3.7.1 を実行しているデバイス、および 192.0.2.0/24 の IP 範囲にあるクライアントに SCP サーバへのアクセスが許可されているデバイスで、begin ip-receive-acl CLI コマンドを実行した場合の出力を示します。

encs# show running-config | begin ip-receive-acl

system settings ip-receive-acl 192.0.2.0/24

service [ scpd ]

action accept

.

.

.

Cisco NFVIS リリース 3.5.x および 3.6.x は、system settings ip-receive-acl CLI コンフィギュレーション コマンドをサポートしていません。 これらのリリースでは、SCP サーバへのアクセスは常に許可されており、無効にすることはできません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

Cisco NFVIS リリース 3.5.x または 3.6.x を実行していて SCP サーバを使用する必要がないお客様には、外部のファイアウォールを使用して、該当デバイス上の TCP ポート 22222 へのアクセスを制限することを推奨します。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco NFVIS リリース 3.8.1 以降で修正されています。

Cisco NFVIS は Cisco.com の Software Center で、[すべて（All）] をクリックし、[ダウンロードホーム（Downloads Home)] > [ルータ（Routers）] > [ネットワーク機能の仮想化（Network Functions Virtualization）] > [エンタープライズNFVインフラストラクチャソフトウェア（Enterprise NFV Infrastructure Software）] > [NFVインフラストラクチャソフトウェア（NFV Infrastructure Software）].にアクセスすることでダウンロードできます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-nfvis

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018 年 5 月 16 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。