High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180516-iseeap

初公開日 : 2018-05-16 16:00

最終更新日 : 2018-09-24 21:17

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCve31857

CVE-2018-0277

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine（ISE）の EAP 認証中における Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、ISE アプリケーション サーバを再起動させ、該当システムで Denial of Service（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、クライアントの EAP-TLS 証明書の入力検証が不完全なことに起因します。攻撃者は、巧妙に細工された EAP-TLS 証明書を使用して、TSL 経由で ISE に EAP 認証を開始することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は ISE アプリケーション サーバを再起動させ、結果として該当システムに DoS 状態が引き起こされる場合があります。ISE アプリケーションは、クライアントが EAP 認証接続を試行している間、再起動を続ける可能性があります。

攻撃者が ISE 信頼ストアに同じ EAP-TLS 証明書をインポートしようとすると、該当システムで DoS 状態が引き起こされることがあります。このエクスプロイト ベクトルでは、攻撃者が有効な管理者クレデンシャルを持っていることが必要な場合があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-iseeap

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、以下の Cisco ISE 製品に影響します。

- Cisco ISE

- Cisco ISE Express

- Cisco ISE Virtual Appliance

デバイスで現在実行されているソフトウェアのリリースは、管理者がデバイスの CLI で show version コマンドを使用するか、管理ポータルの右上隅で [設定（Settings）] （歯車アイコン） > [ISEバージョン情報（About Identity Service Engine）] をクリックすることで確認できます。CLI コマンドの出力は、次の例のようになります。

ServiceEngine115/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 2.3

ADE-OS Build Version: 2.3.0.187

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2005-2014 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: ServiceEngine115

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Identity Services Engine

---------------------------------------------

Version      : 2.0.0.306

Build Date   : Thu Oct  8 13:25:23 2015

Install Date : Tue Nov 17 21:02:22 2015

Cisco Identity Services Engine Patch

---------------------------------------------

Version      : 5

Install Date : Fri Jul 07 01:57:01 2017

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

脆弱性が Cisco ISE Passive Identity Connector に影響しないことはシスコで確認済みです。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco Identity Services Engine のリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

1.4.0 よりも前

脆弱性：1.4.0.253-Patch12に移行してください。

1.4.0

1.4.0.253-Patch12

2.0.0

脆弱性：2.1.0.474-Patch7に移行してください。

2.0.1

脆弱性：2.1.0.474-Patch7に移行してください。

2.1.0

2.1.0.474-Patch7

2.2.0

2.2.0.470-Patch5

2.3.0

脆弱性なし

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-iseeap

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

Metadata update.

-

Final

2018 年 9 月 24 日

1.1

リリース 2.0.0、2.0.1、および 2.1.0 の修正済みリリースの情報を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2018 年 6 月 7 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 5 月 16 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。