Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180516-cucm-cup-xss

初公開日 : 2018-05-16 16:00

最終更新日 : 2018-05-18 15:35

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg89116

CVE-2018-0328

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Manager および Cisco Unified Presence の Web フレームワークの脆弱性はリモート攻撃者非認証が影響を受けたシステムの Webインターフェイスのユーザに対してクロスサイト スクリプティング（XSS）不正侵入を行なうようにする可能性があります。

脆弱性は HTTP GET および HTTP POST メソッドによって影響を受けたソフトウェアに通じるある特定のパラメータの不十分な入力の検証が原因です。 ユーザを攻撃者供給されたリンクに従うように確信できる攻撃者は影響を受けたサイトという点においてユーザーのブラウザーの任意スクリプトか HTML コードを実行する可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-cucm-cup-xss

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Cisco Unified Communications Manager および Cisco Unified Presence に影響を与えます。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Gmbh ヨハネス Bär、および GAI NetConsult のマーティン Weiß によって Cisco に報告されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-cucm-cup-xss

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.1

更新済レポーター。

Source

Final

2018-May-18

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018-May-16

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。