Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20180502-prime-upload

初公開日 : 2018-05-02 16:00

最終更新日 : 2018-10-29 15:38

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf81727 CSCvf32411

CVE-2018-0258

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

複数のシスコ製品に影響を与える、Cisco Prime のファイル アップロード サーブレットの脆弱性により、リモートの攻撃者が該当デバイスの任意のディレクトリに任意のファイルをアップロードし、それらのファイルを実行する可能性があります。

この脆弱性のシスコ製品ごとの情報については、このアドバイザリの詳細情報セクションを参照してください。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180502-prime-upload

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、以下の製品に影響します。

- Cisco Prime Data Center Network Manager（DCNM） - バージョン 10.0 以降

- Cisco Prime Infrastructure(PI)：バージョン3.2以前

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下の製品には影響を与えないことを確認しました。

- Cisco Evolved Programmable Network Manager

- Cisco Prime Access Registrar

- Cisco Prime Active Catalog

- Cisco Prime Cable Provisioning

- Cisco Prime Central for Service Provider

- Cisco Prime Collaboration Assurance

- Cisco Prime Collaboration Provisioning

- Cisco Prime Home

- Cisco Prime IP Express

- Cisco Prime LAN Management Solution

- Cisco Prime Network

- Cisco Prime Network Analysis Module

- Cisco Prime Network Registrar

- Cisco Prime Opticalサービス プロバイダー向け

- Cisco Prime Order Management

- Cisco Prime Performance Manager

- Cisco Prime Provisioning for Service Providers

- Cisco Prime サービス カタログ

- Cisco Prime Unified Service Monitor

詳細

各シスコ製品における Cisco Prime ファイル アップロード サーブレットの脆弱性の詳細については、次を参照してください。

Cisco Prime Data Center Network Manager のアップロード サーブレットのパス トラバーサルおよびリモート コード実行の脆弱性

Cisco Prime Data Center Network Manager（DCNM）のファイル アップロード サーブレットの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスの任意のディレクトリに任意のファイルをアップロードし、それらのファイルを実行する可能性があります。

この脆弱性は、HTTP 要求のパラメータの入力検証が不適切であり、URL のロールベース アクセス コントロール（RBAC）の処理にエラーが発生することに起因します。攻撃者は、パス トラバーサル テクニックを使用して巧妙に細工された JavaServer Pages（JSP）ファイルを特定のフォルダにアップロードし、そのファイルをリモート実行することによって、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用に成功すると、攻撃者は SYSTEM ユーザの権限を使用して該当デバイスで任意のコマンドを実行できる場合があります。

この脆弱性に対するCommon Vulnerability Scoring System(CVSS)スコア： Base 9.8

この脆弱性のSecurity Impact Rating(SIR)は次のとおりです。

この脆弱性のCisco Bug IDはCSCvf32411です。

Cisco Prime Infrastructure のアップロード サーブレットのパス トラバーサルおよびリモート コード実行の脆弱性

Cisco Prime Infrastructure（PI）のファイル アップロード サーブレットの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスの任意のディレクトリに任意のファイルをアップロードし、それらのファイルを実行する可能性があります。

この脆弱性は、HTTP 要求のパラメータの不適切な入力検証に起因します。攻撃者は、非特権ユーザとして該当アプリケーションにログインし、パス トラバーサル テクニックを使用して巧妙に細工された JavaServer Pages（JSP）ファイルを特定のフォルダにアップロードし、そのファイルをリモート実行することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用に成功すると、攻撃者は SYSTEM ユーザの権限を使用して該当デバイスで任意のコマンドを実行できる場合があります。

この脆弱性のCVSSスコア： Base 8.8

この脆弱性に対するSIRは次のとおりです。高

この脆弱性のCisco Bug IDはCSCvf81727です。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのメジャー リリースを示します。右の列は、メジャー リリースが本アドバイザリに記載している脆弱性に該当するかどうか、また、本脆弱性に対する修正を含む最初のマイナー リリースに該当するかどうかを示します。

Data Center Network Manager（DCNM）

Cisco DCNM メジャー リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

10.0 より前

脆弱性なし

10.0

該当、10.3(1)に移行

10.1

該当、10.3(1)に移行

10.2

該当、10.3(1)に移行

10.3

脆弱性なし

Prime Infrastructure（PI）

Cisco PI メジャー リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

3.1 より前

該当。3.1.7 Update 01に移行してください。

3.1

3.1.7 Update 01

3.2

3.2.1

3.3

脆弱性なし

3.4

脆弱性なし

2.2-FIPS

該当、3.2-FIPSに移行

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、本脆弱性を発見し、報告いただいた Tenable 社に謝意を表します。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180502-prime-upload

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

Cisco Prime Infrastructureの脆弱性が存在するリリースを明確にした。

脆弱性が存在する製品

Final

2018年10月29日

1.1

発生源を修正。

出典

Final

2018年5月7日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 5 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。