High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180502-ap-ptp

初公開日 : 2018-05-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf73890

CVE-2018-0234

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 1810、1830、および 1850 シリーズ アクセス ポイントの Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）機能の実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにリロードを引き起こす可能性があり、結果として Denial of Service（DoS）状態になる場合があります。

この脆弱性は、該当のアクセス ポイントのデータ プレーンを通過する Generic Routing Encapsulation（GRE）フレームの検証が不十分なことに起因します。 攻撃者は、該当のアクセス ポイントと同じワイヤレス ネットワークに登録されているデバイスからアクセス ポイントに PPTP 接続を開始し、そのアクセス ポイントのデータ プレーンを通じて悪意のある GRE フレームを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。 この不正利用に成功すると、攻撃者は該当のアクセス ポイントの NSS コア プロセスをクラッシュさせることができる可能性があり、これによってアクセス ポイントのリロードが引き起こされ、結果として DoS 状態に陥る場合があります。

この脆弱性に対処するソフトウェア アップデートは、すでにシスコからリリースされています。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180502-ap-ptp

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Mobility Express ソフトウェア リリース 8.4.100.0、8.5.103.0、または 8.5.105.0 を実行し、マスター、従属、またはスタンドアロンのアクセス ポイントとして構成されている Cisco Aironet 1810、1830、および 1850 シリーズ アクセス ポイントに影響を与えます。

ソフトウェア リリースの判別

Cisco Mobility Express コントローラおよび関連付けられているアクセス ポイントで実行されている Cisco Mobility Express ソフトウェア リリースは、管理者がコントローラの Web インターフェイスまたはアクセス ポイントの CLI を使用して確認できます。

コントローラの Web インターフェイスを使用する場合は、次を実行します。

1. ブラウザを使用して、Web インターフェイスにログインします。

2. [管理（Management）] > [ソフトウェアアップデート（Software Update）] を選択します。

3. ページ上部に表示されるリリース番号を参照します。

アクセス ポイントの CLI を使用する場合は、Telnet または SSH を使用してアクセス ポイントにログインし、show version コマンドを実行してその出力を参照します。 次に、Cisco Mobility Express Software Release 8.3.111.0 を実行する Cisco Aironet 1852i アクセス ポイントでのコマンド出力例を示します。

AP# show version

cisco AIR-AP1852I-UXK9 ARMv7 Processor rev 0 (v71) with 997184/525160K bytes of memory.

Processor board ID RFDP2BCR021

AP Running Image : 8.3.111.0

Primary Boot Image : 8.3.111.0

Backup Boot Image : 8.1.106.33

AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE

AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、Cisco Lightweight アクセス ポイント（AP）ソフトウェアまたは Cisco IOS ソフトウェアを実行する Cisco Aironet アクセス ポイントには影響を与えないことを確認済みです。

また、シスコはこの脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。いかの

- Aironet 1560 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 2800 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 3800 シリーズ アクセス ポイント

- ワイヤレス LAN コントローラ（すべてのモデル）

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

カスタマーは、このセクションの表に沿って、適切なリリースへのアップグレードをおこなってください。 本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

- cisco-sa-20180502-aironet-ssh: Cisco Aironet 1800、2800、3800 シリーズ アクセス ポイントにおけるセキュア シェルを使用した権限昇格の脆弱性

- cisco-sa-20180502-ap-ptp: Cisco Aironet 1810、1830、および 1850 シリーズ アクセス ポイントでの Point-to-Point Tunneling Protocol における Denial of Service（DoS）の脆弱性

- cisco-sa-20180502-wlc-ip: Cisco ワイヤレス LAN コントローラの IP フラグメント リアセンブルにおける Denial of Service（DoS）の脆弱性

- cisco-sa-20180502-wlc-mfdos: Cisco ワイヤレス LAN コントローラ 802.11 管理フレームにおける Denial of Service（DoS）の脆弱性

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのメジャー リリースを示します。 中央の列が示すのは、本アドバイザリに記載された脆弱性によるメジャー リリースへの影響の有無、また、本脆弱性に対する修正を含む最初のマイナー リリースです。 右の列は、メジャー リリースがこのコレクションのアドバイザリに記載した何らかの脆弱性に該当するかどうか、また、これらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示します。

Cisco Mobility Express Software Major Release

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

Prior to 8.0

脆弱性なし

脆弱性なし

8.0

脆弱性なし

脆弱性なし

8.1

脆弱性なし

脆弱性なし

8.2

脆弱性なし

8.5.120.0

8.3

脆弱性なし

8.5.120.0

8.4

8.5.110.0

8.5.120.0

8.5

8.5.110.0

8.5.120.0

8.6

脆弱性なし

脆弱性なし

8.7

脆弱性なし

脆弱性なし

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいた CableCom Networking の Simon Lockhart 氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180502-ap-ptp

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018 年 5 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。