Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180502-ap-acl

初公開日 : 2018-05-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.1

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCve17756

CVE-2018-0250

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Aironet 1560、1810、1810w、1815、1830、1850、2800、および3800シリーズAPのFlexConnectアクセスポイント(AP)を使用した中央Web認証(CWA)の脆弱性により、認証された隣接する攻撃者が設定されたFlexConnectアクセスコントロールリスト(ACL)をバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、認証中にAPがクライアントからのACLダウンロードを無視することに起因します。攻撃者は、脆弱性のある設定でターゲットデバイスに接続することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は設定されたクライアントFlexConnect ACLをバイパスできる可能性があります。

本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180502-ap-acl

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、FlexConnectアクセスポイントソフトウェアを使用した中央Web認証の脆弱性が存在するリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えます。

- Aironet 1560 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 1810シリーズOfficeExtendアクセスポイント

- Aironet 1810w シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 1815 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 1830 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 1850 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 2800 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 3800 シリーズ アクセス ポイント

注:FlexConnectアクセスポイントを使用した中央Web認証は、8.5.100.0まではサポートされていない設定でした。

該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

クライアントの再認証が必要な場合は、ACLが適切に適用されており、セキュリティ上の脆弱性はないため、クライアントに再認証を強制することで、この脆弱性を軽減できる可能性があります。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180502-ap-acl

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 5 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。