High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180418-fp2100

初公開日 : 2018-04-18 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf91098

CVE-2018-0230

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンス向けの Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの内部パケット処理機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスでのトラフィック処理を停止させ、結果として Denial of Service（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアがパケットを再アセンブルした後の、IP バージョン 4（IPv4）および IP バージョン 6（IPv6）パケットの不適切な検証に起因します。攻撃者は、フラグメント化された悪意のある IPv4 または IPv6 パケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用できる可能性があります。この不正利用に成功すると、攻撃者は該当デバイスで 100% の CPU 使用率を引き起こして Snort プロセスを停止させることができる場合があります。これによってデバイスはトラフィック処理を停止し、デバイスが手動でリロードされるまで DoS 状態となる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180418-fp2100

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェア リリース 6.2.1 および 6.2.2 が Cisco Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンスで実行されている場合に影響を受けます。

Cisco FTD ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco FTD ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを実行することにより確認できます。デバイスが Cisco FTD ソフトウェア リリース 6.2.2 を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

> show version

------------------[ ftd ]-----------------------

Model : Cisco Firepower 2130 Threat Defense (77) Version 6.2.2 (Build 81)

UUID : 0cd3595a-7efa-11e7-aaa1-ee3989c8bf25

Rules update version : 2017-12-20-001-vrt

VDB version : 290

----------------------------------------------------

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスおよび Cisco サービス統合型ルータで実行されている Cisco FTD ソフトウェアには影響を与えないことを確認済みです。また、Cisco Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンスで実行されている Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアに影響を与えないことも確認済みです。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

カスタマーは、このセクションの表に沿って、適切なリリースへのアップグレードをおこなってください。本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

- cisco-sa-20180418-fp2100:Cisco Firepower 2100シリーズセキュリティアプライアンスのIPフラグメンテーションにおけるDoS脆弱性

- cisco-sa-20180418-fpsnort:Cisco Firepower Detection Engineのセキュアソケットレイヤ(SSL)におけるDoS脆弱性

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのアドバイザリ集に記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、および、それらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

First Fixed Release for All Vulnerabilities Described in the Collection of Advisories

6.0

該当なし1

6.1.0.6

6.0.1

該当なし1

6.1.0.6

6.1.0

該当なし1

6.1.0.6

6.2.0

該当なし1

6.2.0.5

6.2.1

6.2.2.1

6.2.2.1

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.1

6.2.3

脆弱性なし

6.2.3

1 Cisco FTD ソフトウェア リリース 6.2.1 は、Cisco Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンスをサポートする最初のリリースです。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールし、インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。インストールされている Snort バージョンは、使用している FMC リリースによって異なります。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールし、インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再展開します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180418-fp2100

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 4 月 18 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。