High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180418-asa1

初公開日 : 2018-04-18 16:00

最終更新日 : 2018-04-27 15:46

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg40155

CVE-2018-0227

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）のセキュア ソケット レイヤ（SSL）バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）におけるクライアント証明書認証機能にある脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、SSL VPN 接続を確立し、特定の SSL 証明書認証手順をバイパスする可能性があります。

この脆弱性の原因は、SSL クライアント証明書の検証が正しく行われないことにあります。攻撃者は、適切な秘密キーおよび証明書のペアなしで ASA VPN に接続することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用に成功すると、攻撃者は、通常なら SSL VPN 接続が拒否されるところを、確立できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180418-asa1

該当製品

脆弱性のある製品

次のシスコ製品で実行される Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）および Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアが、この脆弱性の影響を受けます。

- 3000 シリーズ産業用セキュリティ アプライアンス（ISA）

- ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス

- Cisco ASA 5500-X シリーズ次世代ファイアウォール製品群

- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータ用の ASA サービス モジュール

- 適応型セキュリティ バーチャル アプライアンス（ASAv）

- Firepower 4110 セキュリティ アプライアンス

- Firepower 9300 ASA セキュリティ モジュール

脆弱性に該当するのは、ASA または FTD がクライアント証明書認証用に設定されている場合です。管理者は、show running-config tunnel-group | include authentication | include certificateコマンドを発行します。認証証明書または認証マルチ証明書のどちらかの設定オプションがコンフィギュレーションに存在している場合、デバイスは脆弱です。次に、脆弱な設定例を示します。

asa# show running-config tunnel-group | include authentication | include certificate

authentication certificate

authentication multiple-certificate

脆弱な ASA ソフトウェア

ASA ソフトウェアは以下のソフトウェア バージョンのいずれかを実行している場合にのみ脆弱です。

リリース 9.4

ASA ソフトウェア バージョン 9.4.3.1、9.4.3.2、および 9.4.4 から 9.4.4.13

リリース 9.5

ASA ソフトウェア バージョン 9.5.2.7、9.5.2.8、および 9.5.3.7 から 9.5.3.9

リリース 9.6

ASA ソフトウェア バージョン 9.6.2.9 から 9.6.2.21、および 9.6.3 から 9.6.3.17

ASA ソフトウェア リリースの確認

デバイスで実行している Cisco ASA ソフトウェアが脆弱なバージョンにあたるかについては、管理者が CLI で show version | include Versionコマンドを使用します。デバイスが Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.4(4) を実行している場合は、コマンドの出力は次のようになります。

ciscoasa# show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.4(4)

Device Manager Version 7.4(1)

Cisco Adaptive Security Device Manager（ASDM）を使用してデバイスを管理している場合は、ログイン ウィンドウ、または Cisco ASDM ウィンドウの左上にソフトウェア リリースが表示されます。

脆弱な FTD ソフトウェア

FTD ソフトウェアは、次のソフトウェア バージョンのいずれかを実行している場合にのみ脆弱です。

リリース 6.0

FTD ソフトウェア バージョン 6.0 から 6.0.1.4

リリース 6.1

FTD ソフトウェア バージョン 6.1.0 から 6.1.0.5

実行している FTD ソフトウェア リリースの確認

FTD のリリースを確認するには、 show version CLI コマンドを使用します。この例では、デバイスはソフトウェア リリース 6.1.0 を実行しています。

> show version

---------------------[ ftd ]---------------------

Model : Cisco ASA5525-X Threat Defense (75) Version 6.1.0 (Build 362)

UUID : 2849ba3c-ecb8-11e6-98ca-b9fc2975893c

Rules update version : 2017-03-15-001-vrt

VDB version : 279

----------------------------------------------------

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

シスコは、この脆弱性が Firepower 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンスには影響しないことを確認済みです。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html に記載のシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約を結んでいないお客様、およびサードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できないお客様は、Cisco TAC(http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)に連絡してアップグレードを入手する必要があります。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

このセクションの表に示されているように、適切なリリースにアップグレードする必要があります。本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

- cisco-sa-20180418-asa1:Cisco適応型セキュリティアプライアンスのSSL証明書バイパスの脆弱性

- cisco-sa-20180418-asa2:Cisco適応型セキュリティアプライアンスのフロー作成におけるサービス妨害(DoS)の脆弱性

- cisco-sa-20180418-asa3:Cisco適応型セキュリティアプライアンスのTLSにおけるDoS脆弱性

- cisco-sa-20180418-asaanyconnect:Cisco ASAソフトウェア、FTDソフトウェア、およびAnyConnectセキュアモビリティクライアントのSAML認証セッション固定の脆弱性

- cisco-sa-20180418-asa_inspect:Cisco適応型セキュリティアプライアンスアプリケーション層プロトコルインスペクションにおけるDoS脆弱性

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのメジャーリリースを示します。中央の列が示すのは、本アドバイザリに記載された脆弱性によるメジャー リリースへの影響の有無、また、本脆弱性に対する修正を含む最初のマイナー リリースです。右の列が示すのは、一連のアドバイザリに記載された脆弱性によるメジャー リリースへの影響の有無、およびそれらの脆弱性に対する最新の推奨リリースです。

ASA ソフトウェア

Cisco ASA メジャー リリース

この脆弱性に対して修正済みの推奨リリース

このアドバイザリ集で説明しているすべての脆弱性に対して修正済みの推奨リリース

9.11 よりも前

脆弱性なし

9.1.7.20

9.1

脆弱性なし

9.1.7.20

9.2

脆弱性なし

9.2.4.27

9.31

脆弱性なし

9.4.4.14

9.4

9.4.4.14 以降

9.4.4.14

9.51

9.6.3.20 へ移行してください

9.6.4.6

9.6

9.6.3.20 以降

9.6.4.6

9.7

脆弱性なし

9.7.1.24

9.8

脆弱性なし

9.8.2.28

9.9

脆弱性なし

9.9.2.1

1Cisco ASA ソフトウェアの 9.1 より前のリリースと、Cisco ASA リリース 9.3 および 9.5 については、ソフトウェア メンテナンスが終了しています。お客様は、サポートされているリリースに移行する必要があります。

ソフトウェアは、Cisco Software Center で、[製品（Products）] > [セキュリティ（Security）] > [ファイアウォール（Firewalls）] > [適応型セキュリティアプライアンス（ASA）（Adaptive Security Appliances (ASA)）] > [ASA 5500-Xシリーズファイアウォール（ASA 5500-X Series Firewalls）] の順に選択すると ASA ハードウェア プラットフォームのリストが表示されますので、そこからダウンロードできます。これらのソフトウェア リリースの大半は、暫定版として表示されます。

FTD ソフトウェア

Cisco FTD メジャー リリース

この脆弱性に対して修正済みの推奨リリース

このアドバイザリ集で説明しているすべての脆弱性に対して修正済みの推奨リリース

6.0

6.1.0.6 へ移行してください

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_EI-6.1.0.7-2.sh（41xx および 9300 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_Hotfix_EI-6.1.0.7-2.sh（41xx および 9300 を除く全 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

6.0.1

6.1.0.6 へ移行してください

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_EI-6.1.0.7-2.sh（41xx および 9300 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_Hotfix_EI-6.1.0.7-2.sh（41xx および 9300 を除く全 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

6.1.0

6.1.0.6 以降

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_EI-6.1.0.7-2.sh（41xx および 9300 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_Hotfix_EI-6.1.0.7-2.sh（41xx および 9300 を除く全 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

6.2.0

脆弱性なし

6.2.0.5

6.2.1

脆弱性なし

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_BD-6.2.2.3-4.sh.REL.tar（41xx および 9300 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_BD-6.2.2.3-4.sh.REL.tar（21xx FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_Hotfix_BD-6.2.2.3-4.sh.REL.tar（その他すべての FTD ハードウェア プラットフォーム用）

6.2.2

脆弱性なし

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_BD-6.2.2.3-4.sh.REL.tar（41xx および 9300 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_BD-6.2.2.3-4.sh.REL.tar（21xx FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_Hotfix_BD-6.2.2.3-4.sh.REL.tar（その他すべての FTD ハードウェア プラットフォーム用）

6.2.3

脆弱性なし

Cisco_FTD_SSP_Hotfix_A-6.2.3.1-10.sh.REL.tar（41xx および 9300 FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_A-6.2.3.1-10.sh.REL.tar（21xx FTD ハードウェア プラットフォーム用）

Cisco_FTD_Hotfix_A-6.2.3.1-10.sh.REL.tar（その他すべての FTD ハードウェア プラットフォーム用）

ソフトウェアは、Cisco Software Center で、[製品（Products）] > [セキュリティ（Security）] > [ファイアウォール（Firewalls）] > [次世代ファイアウォール（NGFW）（Next-Generation Firewalls (NGFW)）] の順に選択すると FTD ハードウェア プラットフォームのリストが表示されますので、そこからダウンロードできます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート案件の対応時に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180418-asa1

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

メタデータを更新。テキストの変更なし。

なし

Final

2018 年 4 月 27 日

1.0

初版リリース

-

Final

2018 年 4 月 18 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。