Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180328-wfw

初公開日 : 2018-03-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.9

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvb22645

CVE-2018-0196

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XE ソフトウェアの Webベース ユーザインターフェイス（Web UI）の脆弱性は影響を受けたデバイスのオペレーティング システムに任意ファイルを書く認証される、リモート攻撃者可能にする可能性があります。

脆弱性は影響を受けたソフトウェアの Web UI に送信 される HTTP 要求の不十分な入力 検証が原因です。 攻撃者は影響を受けたソフトウェアの Web UI へ悪意のある HTTP 要求を送信 することによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が影響を受けたデバイスのオペレーティング システムに任意ファイルを書くことを可能にする可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-wfw

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は HTTPサーバ 機能が有効に なる場合、Cisco IOS XE ソフトウェアの脆弱なリリースを実行している Ciscoデバイスに影響を与えます。 HTTPサーバ 機能のあるデフォルトステートはバージョン依存です。

情報に関してはどのについての Cisco IOS XE ソフトウェアがリリースするか脆弱 で、参照しますこのアドバイザリの上で Cisco バグ ID をであって下さい。

HTTPサーバ 設定の査定

、管理者はデバイスにログイン HTTPサーバ 機能がデバイスのために有効に なるかどうか判別し、show running-config を使用するためにできます | http を含んで下さい（保護して下さい|ip http server コマンドの存在があるように確認するべき CLI のサーバ）コマンドかグローバルコンフィギュレーションの ip http secure-server コマンド。 どちらかのコマンドがおよび設定されてある場合、HTTPサーバ 機能はデバイスのために有効に なります。

以下に、show running-config | http を含んで下さい（保護して下さい|有効に なる HTTPサーバ 機能を備えているルータのためのサーバ）コマンド:

Router# show running-config | include http (secure|server)

ip http server

ip http secure-server

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XE ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを実行し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。 デバイスが Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS Software」、「Cisco IOS XE Software」などのテキストが表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 16.2.1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンドの出力例を示します。

ios-xe-device# show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre

.

.

.

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースのための指名および番号付与規則についての情報に関しては、Cisco IOS および NX-OS ソフトウェア レファレンスガイドを参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、および Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースについての詳細な情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-wfw

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018-March-28

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。