Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180328-sisf

初公開日 : 2018-03-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvd75185

CVE-2018-0164

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアのスイッチ統合セキュリティ機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスキューウェッジを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、巧妙に細工されたIPv6パケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたIPv6パケットをデバイス経由で送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はインターフェイスキューウェッジを引き起こす可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-sisf

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco cBR-8コンバージドブロードバンドルータ、Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータ、およびCisco Cloud Services Router 1000Vシリーズに影響を与えます（IPv6で設定されている場合）。

現場および内部でのテストでは、この脆弱性はCisco cBR-8コンバージドブロードバンドルータでのみ観察または再現されました。Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータとCisco Cloud Services Router 1000Vシリーズには同じコードロジックが組み込まれているため、該当するトレインにはコード修正が適用されています。ただし、これら2つの製品では、この脆弱性は現場で確認されておらず、内部で問題なく再現されています。

脆弱性が存在するCisco IOS XEソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

IPv6設定の評価

管理者は、CLI で show ipv6 interface brief コマンドを使用して、IPv6 アドレスを割り当てたインターフェイスを特定できます。次の例は、IPv6 が有効になっているデバイスでのコマンドの出力を示しています。

router#show ipv6 interface brief

.

.

.

GigabitEthernet0/0/0 [Up/Up]

fe80::212:daff:fe62:c150

2001:DB8::1

デバイスで実行されているソフトウェア リリースで IPv6 がサポートされていない場合、show ipv6 interface brief コマンドを使用するとエラー メッセージが生成されます。デバイスで IPv6 が有効になっていない場合に、show ipv6 interface brief コマンドを使しても、IPv6 アドレスを使用するインターフェイスは表示されません。どちらのシナリオでも、デバイスはこの脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XE ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを実行し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS Software」、「Cisco IOS XE Software」などのテキストが表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 16.2.1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンドの出力例を示します。

ios-xe-device# show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre

.

.

.

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、および Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

セキュリティ侵害の痕跡

インターフェイスがキューでブロックされている場合、管理者は show interface | include Input Queue CLIコマンドです。次の例は、ルータ上の2番目のインターフェイスがブロックされていることを示しています。

Router#show interface | include Input queue

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Input queue: 376/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Router#

特定されたインターフェイスがわかったら、 show buffers input-interface [interface] packetおよび show buffers input-interface [interface] dump CLIコマンドの出力をキャプチャし、最寄りのサポート組織に連絡してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、問題の原因が特定されるか、デバイスがアップグレードされるまで、入力キューを大きな値に増やすことは可能です。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭にあるCisco Bug IDを参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-sisf

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 3 月 28 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。