High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180328-opendns-dos

初公開日 : 2018-03-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvb86327

CVE-2018-0170

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XE ソフトウェアの Cisco Umbrella 統合機能の脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者がサービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、不正な着信パケットを処理する際のロジック エラーに起因しており、そのエラーの結果、解放された後の内部データ構造にアクセスすることで生じます。 攻撃者は、巧妙に細工された不正な IP パケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。 不正利用に成功すると、攻撃者は該当デバイスのリロードを引き起こし、その結果 DoS 状態が発生する可能性があります。

この脆弱性に対処するソフトウェア アップデートは、すでにシスコからリリースされています。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-opendns-dos

このアドバイザリは、2018 年 3 月 28 日 発行の Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア Security Advisory Bundled Publication の一部であり、22 の脆弱性を説明する 20 のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。Cisco Event Response: March 2018 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、脆弱性が存在する Cisco IOS XE ソフトウェア リリースを実行し、Cisco Umbrella 統合機能を使用するよう設定されているシスコ デバイスに影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco IOS XE ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco Umbrella 統合設定の確認

デバイスが Cisco Umbrella 統合機能を使用するように設定されているかどうかを確認するには、管理者が CLI で show opendns config コマンドを使用します。 たとえば、デバイスでこの機能を使用するよう設定されていない場合、コマンドの出力は次のようになります。

Router# show opendns config

Open DNS  parameters not configured

次の例は、Cisco Umbrella 統合機能を使用するよう設定されたルータでの show opendns config コマンドの出力を示します。

Router# show opendns config

Umbrella Configuration

==================

Token:  AAC1A2555C11B2B798FFF3AF27C2FB8F001CB7B2

OrganizationID: 1882034

Local Domain Regex parameter-map name: NONE

DNSCrypt: Enabled

Public-key: B735:1140:206F:225D:3E2B:D822:D7FD:691E:A1C3:3CC8:D666:8D0C:BE04:BFAB:CA43:FB79

UDP Timeout: 5 seconds

Resolver address:

1. 208.67.220.220

2. 208.67.222.222

3. 2620:119:53::53

4. 2620:119:35::35

Umbrella Interface Config:

Number of interfaces with "opendns out" config: 1

1. GigabitEthernet0/0/0

Mode     :  OUT

VRF      : global(Id: 0)

Number of interfaces with "opendns in" config: 2

1. GigabitEthernet0/0/1

Mode      : IN

Tag       : test

Device-id : 010a6aef0b443f0f

VRF       : global(Id: 0)

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XE ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを実行し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。 デバイスが Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS Software」、「Cisco IOS XE Software」などのテキストが表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 16.2.1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンドの出力例を示します。

ios-xe-device# show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre

.

.

.

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、および Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

この脆弱性は、Cisco Umbrella での検査が設定されたインターフェイスに不正なパケットが着信し、Cisco Umbrella 統合機能がそれを処理する際に使用されるロジックに起因しています。 ロジック エラーにより、パケットの処理中に内部データ構造が解放される可能性があります。 処理の過程で、解放されたデータ構造にアクセスする必要が生じた場合にエラーが発生し、デバイスがリロードされます。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用されると、該当するデバイスがリロードし、コア ファイルが生成されます。 ログには次のようなメッセージが表示されます。

%IOSXE-1-PLATFORM:kernel: FFP error interrupt occurred

%CPPHA-3-FAULT:cpp_ha_top_level_server:  CPP:0.0 desc:FFP reported fatal error det:DRVR(non-interrupt) class:OTHER sev:FATAL id:0 cppstate:STOPPED res:UNKNOWN flags:0x7 cdmflags:0x0

%CPPHA-3-FAULTCRASH:cpp_ha_top_level_server:  CPP 0.0 unresolved fault detected, initiating crash dump.

%CPPHA-3-FAULTCRASH:cpp_ha_top_level_server:  CPP 0.0 unresolved fault detected, initiating crash dump. %IOSXE-3-PLATFORM:cpp_cdm: CPP crashed, generating core file.

このコア ファイルを確認し、デバイスにこの脆弱性の不正利用が発生していないかを判別するには、Cisco Technical Assistance Center（TAC）までご連絡ください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco IOS Software Checker ツールを提供しています。このツールにより、特定のソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また該当する場合、すべてのアドバイザリに記載されたすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に含めたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料から全アドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されたシスコ セキュリティ アドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.com の Cisco IOS Software Checker を使用するか、以下のフィールドに Cisco IOS ソフトウェアまたは Cisco IOS XE ソフトウェア リリース（たとえば、15.1(4)M2、3.13.8S など）を入力します。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-opendns-dos

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018 年 3 月 28 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。