High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180328-ike

初公開日 : 2018-03-28 16:00

最終更新日 : 2022-12-15 22:19

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf22394

CVE-2018-0158

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアのInternet Key Exchange Version 2(IKEv2)モジュールの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのメモリリークまたはリロードを引き起こし、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、特定の IKEv2 パケットの不適切な処理に起因します。影響を受けるデバイスでは、巧妙に細工された IKEv2 パケットが送信されると、本脆弱性が不正利用される可能性があります。不正利用に成功すると、該当デバイスがメモリを消費し続け、最終的にリロードが引き起こされ、その結果、DoS 状態になる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-ike

このアドバイザリは、2018年3月28日に公開されたCisco IOSおよびIOS XEソフトウェアのセキュリティアドバイザリバンドルの一部です。このバンドルには、22件の脆弱性に関する20件のシスコセキュリティアドバイザリが含まれています。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: March 2018 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS ソフトウェアまたは Cisco IOS XE ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）が有効になっているシスコ デバイスに影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

この脆弱性のトリガーに使用できるのはIKEv2パケットだけですが、Cisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアを実行しているデバイスでは、ISAKMPが有効になっている場合に脆弱性が発生します。デバイスでは、脆弱性が存在する IKEv2 固有の機能を設定する必要はありません。デバイスに IKEv1 または IKEv2 が設定されている場合に、本脆弱性の影響がおよびます。どちらの場合でも、不正なパケットが処理されるためです。

IKE は、次に示すさまざまな VPN タイプを含む、多くの機能で使用されます。

- LAN 間 VPN

- リモートアクセス VPN（SSL VPN を除く）

- Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）

- FlexVPN

- Group Encrypted Transport VPN（GET VPN）

IKE が有効かどうかの確認

デバイスで IKE が設定されているか確認するには、管理者は CLI で show ip sockets または show udp EXEC コマンドを使用します。UDP ポート 500、UDP ポート 848、UDP ポート 4500、UDP ポート 4848 のいずれかがデバイスでオープンされている場合、そのデバイスは IKE パケットを処理しています。

次の例は、UDP ポート 500 および UDP ポート 4500 で IKE パケットを処理しているデバイスでの show udp コマンドの出力を示します。このデバイスでは、IP バージョン 4（IPv4）または IP バージョン 6（IPv6）を使用しています。

router# show udp

Proto      Remote      Port      Local        Port  In Out  Stat   TTY OutputIF

17       --listen--          192.168.130.21    500   0   0 1001011   0

17(v6)   --listen--          UNKNOWN           500   0   0 1020011   0

17       --listen--          192.168.130.21   4500   0   0 1001011   0

17(v6)   --listen--          UNKNOWN          4500   0   0 1020011   0

.

.

.

router#

Cisco IOS ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを使用し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco Internetwork Operating System Software」や「Cisco IOS Software」などのテキストが表示されます。バナーにはインストールされたイメージ名もカッコ内に表示され、その後ろに、Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とリリース名が表示されます。一部のシスコ デバイスでは、show version コマンドをサポートしていなかったり、別の出力が表示されたりします。

次に、Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.5(2)T1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が C2951-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンド出力例を示します。

Router> show version

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team

.

.

.

Cisco IOS ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XE ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを実行し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS Software」、「Cisco IOS XE Software」などのテキストが表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 16.2.1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンドの出力例を示します。

ios-xe-device# show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre

.

.

.

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XR ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

IKEv2 プロトコルは IPsec プロトコル スイートで暗号属性のネゴシエーションに使用され、この属性は暗号化または通信セッションの認証に使用されます。これらの属性には暗号化のアルゴリズム、モード、共有キーが含まれます。IKE ネゴシエーションの結果得られる共有セッション秘密が、暗号キーを導出するために使用されます。

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアは、IPv4およびIPv6通信用のIKEv2をサポートしています。IKEv2 通信は次の UDP ポートを使用できます。

- UDP ポート 500

- UDP ポート 848、Group Domain of Interpretation（GDOI）

- UDP ポート 4500、ネットワーク アドレス変換トラバーサル（NAT-T）

- UDP ポート 4848、GDOI NAT-T

この脆弱性の原因となり得るものは IKEv2 パケットに限られます。ISAKMP が有効な場合、IKEv2 は Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアで自動的に有効になります。

攻撃者が、IPv4 または IPv6 で上記リストの UDP ポートのいずれかを使用し、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

セキュリティ侵害の痕跡

本脆弱性を不正利用すると、GKM GM プロセスによるメモリ リークが発生する可能性があります。次の例では、5 番目の列の値が増加しており、メモリ リークの兆候が示されています。これは本脆弱性に起因する可能性があります。

Router# show processes memory | include GKM GM Process

440   0   13127152        448   13156648         64    48 GKM GM Process

Router# show processes memory | include GKM GM Process

440   0   13130192        448   13159688         64    48 GKM GM Process

Router# show processes memory | include GKM GM Process

440   0   13134192        448   13163688         64    48 GKM GM Process

Router#

set memory debug incremental starting-time が定義された状態で show memory debug incremental leaks コマンドを実行した場合、メモリ リークを示す兆候は次の例のように表示されます。

Router# show memory debug incremental leaks

Adding blocks for GD...

lsmpi_io memory

Address    Size   Alloc_pc  PID  Alloc-Proc       Name

Processor memory

Address          Size     Alloc_pc  PID  Alloc-Proc      Name

7FD007DC81E0      352 55A8A4DED6D0  434  Crypto IKE Disp gkm packet

7FD007DC8340      160 55A8A4DB3E63  440  GKM GM Process  reverse addr

7FD007DC83E0      400 55A8A4DB3968  434  Crypto IKE Disp GKM Rekey / Ack Packet Container

7FD007DC8570      352 55A8A4DED6D0  434  Crypto IKE Disp gkm packet

7FD007DC86D0      144 55A8A4DEDB4E  434  Crypto IKE Disp GKM Queue Data

7FD007DC8760      160 55A8A4DB3E63  440  GKM GM Process  reverse addr

7FD007DC8800      400 55A8A4DB3968  434  Crypto IKE Disp GKM Rekey / Ack Packet Container

7FD007DC8990      352 55A8A4DED6D0  434  Crypto IKE Disp gkm packet

7FD007DC8AF0      144 55A8A4DEDB4E  434  Crypto IKE Disp GKM Queue Data

7FD007DC8B80      160 55A8A4DB3E63  440  GKM GM Process  reverse addr

7FD007DC8C20      400 55A8A4DB3968  434  Crypto IKE Disp GKM Rekey / Ack Packet Container

7FD007DC8DB0      352 55A8A4DED6D0  434  Crypto IKE Disp gkm packet

攻撃が進行中の場合、エントリ数は増加し続けることが予測されます。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

お客様が Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断するため、シスコは Cisco IOS Software Checker ツールを提供しています。このツールを使用すると、特定のソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されているシスコセキュリティアドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.comのCisco IOS Software Checkerを使用するか、次のフィールドにCisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアリリース(たとえば、15.1(4)M2や3.13.8S)を入力します。

Cisco IOS XEソフトウェアリリースとCisco IOSソフトウェアリリースのマッピングについては、Cisco IOS XEソフトウェアリリースに応じて、『Cisco IOS XE 2 Release Notes』、『Cisco IOS XE 3S Release Notes』、または『Cisco IOS XE 3SG Release Notes』を参照してください。

不正利用事例と公式発表

2022年3月、Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)は、この脆弱性の不正利用が試みられたことについて認識しました。これらの脆弱性が修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードすることを、引き続き強くお勧めします。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート要求の対応中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-ike

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

不正利用情報を更新。

不正利用事例と公式発表

Final

2022年12月15日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018年3月28日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。