Informational

アドバイザリーID : cisco-sa-20180316-umb

初公開日 : 2018-03-16 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvi10813

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Umbrellaは、インターネットインフラストラクチャを使用して、悪意のある宛先への接続が確立される前にこれらの宛先への接続をブロックします。また、Cisco Umbrellaは、ユーザが企業ネットワークに接続していない場合でも、すべてのデバイスとすべてのポートでインターネットアクティビティを可視化します。Cisco Umbrellaは、ブラウザベースのインターフェイスであるCisco Umbrellaダッシュボードを使用して設定および管理されます。

2018年3月14日、Cisco Umbrellaダッシュボードが更新され、すべてのCisco Umbrellaダッシュボードセッションのアイドルタイムアウトと絶対タイムアウトに影響する新しいデフォルトセッションタイムアウト値が適用されるようになりました。セッションタイムアウト値は、セッションタイマーの悪用を懸念した外部研究者からの報告に応じて変更されました。さらに、これらの変更はOWASPの推奨事項に沿ったものになっています。新しい値は、すべてのCisco Umbrellaダッシュボードセッションのアイドルタイムアウトと絶対タイムアウトに影響します。

追加情報

すべてのCisco Umbrellaダッシュボードセッションの新しいタイムアウト値は、次のように設定されています。

- アイドルタイムアウト：20分

- 絶対タイムアウト：16時間

詳細については、https://support.umbrella.com/hc/en-us/articles/360000384363にあるCisco Umbrellaアナウンスページを参照してください。

シスコのセキュリティ手順

シスコ製品のセキュリティ脆弱性の報告、セキュリティインシデントに関する支援、およびシスコからのセキュリティ情報を受信するための登録に関する詳細は、Cisco Security Vulnerability Policyを参照してください。これには、シスコのセキュリティインシデントに関する報道機関からの問い合わせに対する指示が含まれます。すべてのCisco Security Advisoryは、https://www.cisco.com/go/psirtから入手できます。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたGeorge Delaportas氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180316-umb

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018年3月16日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。