Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180307-res

初公開日 : 2018-03-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg74126

CVE-2018-0208

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Registered Envelope Service(CRES)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、該当サービスのWebベース管理インターフェイスのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるサービスのWebベース管理インターフェイスによって処理されるユーザ指定の入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、インターフェイスのユーザを説得して悪意のあるリンクをクリックさせることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180307-res

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、クラウドベースのCisco Registered Envelope Serviceに影響を与えます。

該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Registered Envelope Serviceは、高度なクラウドベースの暗号化キーサービスです。この柔軟で拡張性の高いサービスは、コンプライアンス要件への対応、コミュニケーションの保護、知的財産の保護など、メッセージング要件に対応し、追加のインフラストラクチャに投資する必要がありません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

公開時点では、この脆弱性に対する修正済みソフトウェアがCisco Registered Envelope Serviceに提供されていました。修正済みソフトウェアリリースに関する最新かつ最も詳細な情報については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたヒンドゥスタン大学のセキュリティ研究者であるRahul Raj氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180307-res

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 3 月 7 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。