Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20180221-ucdm

初公開日 : 2018-02-21 16:00

最終更新日 : 2018-03-09 14:47

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvi10692 CSCuv67964

CVE-2018-0124

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Domain Manager の脆弱性により、未認証のリモート攻撃者がセキュリティ保護をバイパスし、権限を昇格させ、任意のコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、アプリケーション設定時における安全でないキー生成に起因します。この脆弱性は、安全でないキーを使用して攻撃者がターゲット アプリケーションに任意の要求を送信し、安全でない既知のキー値を使用してセキュリティ保護をバイパスすることによって、不正利用される可能性があります。不正利用されると、攻撃者に任意のコードを実行される可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180221-ucdm

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Unified Communications Domain Manager リリース 11.5(2) より前（Cisco Unified Communications Domain Manager Classic リリース 8.1.9 以前を含む）に影響を与えます。

デバイスで実行中のソフトウェア リリースを確認するには、デバイスの CLI で管理者権限で app status コマンドを実行します。CLI コマンドの出力は、次の例のようになります。

platform@CUCDM-11-5-1:~$ app status

selfservice v11.5.1 (2017-05-22 14:39)

|-node running

voss-deviceapi v11.5.1 (2017-05-22 14:39)

|-voss-cnf_collector running

|-voss-wsgi          running

|-voss-queue         running

cluster v11.5.1 (2017-05-22 14:34)

template_runner v0.0.0

mongodb v11.5.1 (2017-05-22 14:36)

|-arbiter            running

|-database           running

support v11.5.1 (2017-05-22 14:36)

snmp v11.5.1 (2017-05-22 14:36)

|-daemon             running (completed)

|-traps              running (completed)

platform v11.5.1 (2017-05-22 14:37)

nginx v11.5.1 (2017-05-22 14:36)

|-proxy              running

services v11.5.1 (2017-05-22 14:34)

|-wsgi               running

|-logs               running

|-firewall           running

|-mount              running

|-scheduler          running

|-syslog             running (completed)

|-time               running (completed)

security v11.5.1 (2017-05-22 14:37)

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco Unified Communications Domain Manager リリース 11.5(2) 以降で修正されています。

このソフトウェアは Cisco.com の Software Center からダウンロードできます。ダウンロードするには、[製品（Products）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified Communications）] > [コール制御（Call Control）] > [ホステッドコラボレーション（Hosted Collaboration）] > [Hosted Collaboration Solution (HCS)] > [Hosted Collaboration Solutionバージョン 11.5（Hosted Collaboration Solution Version 11.5）] > [Unified Communications Domain Manager（CUCDM）アップデート-11.5(2)（Unified Communications Domain Manager (CUCDM) Updates-11.5(2)）] の順にアクセスします。

Cisco Unified Communications Domain Manager Classic リリース 8.1(9) ER1 のパッチは、Cisco.com の Software Center からダウンロードできます。ダウンロードするには、 [製品（Products）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified Communications）] > [コール制御（Call Control）] > [ホステッドコラボレーション（Hosted Collaboration）] > [Hosted Collaboration Solution (HCS)] > [Hosted Collaboration Solutionバージョン 11.5（Hosted Collaboration Solution Version 11.5）] > [Unified Communications Domain Manager（CUCDM）アップデート-8.1.9ER1（Unified Communications Domain Manager (CUCDM) Updates-8.1.9ER1]の順にアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180221-ucdm

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

影響を受けるソフトウェア、および Cisco UCDM リリース 8 の情報に関する更新を含む。

該当製品、修正済みソフトウェア

Final

2018 年 3 月 9 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 2 月 21 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。