Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20180221-esc

初公開日 : 2018-02-21 16:00

最終更新日 : 2019-02-08 14:17

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg29809

CVE-2018-0121

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Elastic Services Controller ソフトウェアの Web ベース サービス ポータルの認証機能の脆弱性により、未認証のリモート攻撃者が認証をバイパスし、該当システムにおいて任意のアクションを管理者権限で実行できる可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアの Web ベース サービス ポータルによる不適切なセキュリティ制限に起因します。 ポータルの管理者パスワードの入力を求めるプロンプトが表示された時に、攻撃者が該当ポータルに空のパスワード値を送信すると、この脆弱性が不正利用される可能性があります。 不正利用が成功すると、攻撃者に認証をパイバスされ、該当ソフトウェアの Web ベース サービス ポータルに対する管理者権限を取得される可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180221-esc

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Elastic Services Controller ソフトウェア リリース 3.0.0 に影響します。

システムで実行されている Cisco Elastic Services Controller（ESC）ソフトウェア リリースを確認するには、ESC CLI で管理者権限で esc_version コマンドを実行し、version フィールドの出力を参照します。 システムで Cisco ESC ソフトウェア リリース 4.0.0 が実行されている場合のコマンド出力は、次の例のようになります。

[admin@esc-4-0-0-80-uut ~]$ esc_version

version : 4.0.0

release : 80

yang.model.version : 152

repo : ssh://esc-repo

branch : master

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性がリリース 3.0.0 より前の Cisco Elastic Services Controller ソフトウェア リリースには影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco Elastic Services Controller ソフトウェア リリース 3.1.0 以降で修正されています。 お客様の側で最新のソフトウェア リリースにアップグレードする必要があります。アップグレードするには、Cisco.com の Software Center にアクセスして、[製品（Products）] > [クラウドおよびシステム管理（Cloud and Systems Management）] > [サービス管理およびオーケストレーション（Service Management and Orchestration）] > [Elastic Services Controller] の順に移動します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180221-esc

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

ソフトウェア センターへの更新済リンク

修正済みリリース

最終版

2019-February-08

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2018 年 2 月 21 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。