High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180207-ucsc

初公開日 : 2018-02-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCve70825

CVE-2018-0113

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco UCS Central の操作スクリプトにおける脆弱性により、認証済みのリモート攻撃者が、デーモン ユーザの権限で任意のシェル コマンドを実行できるようになる可能性があります。

この脆弱性は、入力に対する不十分な検証に起因します。攻撃者は、Cisco UCS Central のユーザ インターフェイスに巧妙に細工された要求をポストすることにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180207-ucsc

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性によって、Cisco UCS Central Software のリリース 2.0(1c) より前のリリースに影響があります。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

シスコは、Cisco UCS Manager には脆弱性が存在しないことを確認しています。

詳細

管理者がデバイスの CLI で show version command を実行すれば、現在デバイスで実行中のソフトウェアのリリースを確認できます。CLI でのコマンド実行の結果は、次のようになります（この例ではリリース 2.0(1a) がインストールされていることがわかります）。

UCSC-Primary# show version

Name                Package             Version        GUI

----                -------             -------        ----

core                Base System         2.0(1a)        2.0(1a)

policy-mgr          Policy Manager      2.0(1a)        2.0(1a)

.

.

.

現在実行中のリリースは、GUI のログイン画面にも表示されます。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco UCS Central リリース 2.0(1c) では、この脆弱性は解消されています。

ソフトウェアは、 Cisco Software Centralから次のパスからダウンロードできます。 [Downloads Home] > [Products] > [Servers - Unified Computing] > [UCS Central Software] > [UCS Central 2.x]。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180207-ucsc

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 2 月 7 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。