High

アドバイザリーID : cisco-sa-20180131-ipv6

初公開日 : 2018-01-31 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg46800

CVE-2018-0136

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco アグリゲーション サービス ルータ（ASR）9000 シリーズの Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 5.3.4 には、IPv6 のサブシステムにおける脆弱性があり、リモートの攻撃者により 1 つまたは複数の Trident ベース ライン カードをリロードされ、Denial of Service（DoS）を引き起こされる可能性があります。

本脆弱性は、IPv6 パケットにフラグメント拡張ヘッダーが含まれる場合、それが適切に処理されないことに起因しています。攻撃者は、問題が発生するように仕組んだ IPv6 パケットを Trident ベース ライン カードに直接もしくはこのカードを経由して送信することで、本脆弱性を不正利用します。攻撃が成功した場合、Trident ベース ライン カードがリロードされ、その結果、ライン カードを再起動するまでの間、DoS 状態が発生することになります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180131-ipv6

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、シスコ アグリゲーション サービス ルータ（ASR）9000 シリーズにおいて、次の条件が満たされた場合に影響を及ぼします。

- ルータで Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 5.3.4 が実行されている。

- ルータに Trident ベース ライン カードが搭載されており、IPv6 で設定されている。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XR ソフトウェア リリースとそれを実行しているデバイスの名前は、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを使用することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS XR ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS XR Software 」などのテキストが表示されます。デバイスで現在実行しているシステム イメージ ファイルの場所と名前は、「System image file is」の横に表示されます。ハードウェア製品の名前はシステム イメージ ファイル名の次の行に表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 5.3.4 が実行されているデバイスでの show version コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001#show version

Wed Jan 24 01:32:32.751 EST

Cisco IOS XR Software, Version 5.3.4[Default]

Copyright (c) 2017 by Cisco Systems, Inc.

ROM: System Bootstrap, Version 2.04(20140227:092320) [ASR9K ROMMON],

ASR9001 uptime is 6 hours, 17 minutes

System image file is "bootflash:disk0/asr9k-os-mbi-5.3.4.sp4-1.0.0/0x100000/mbiasr9k-rp.vm"

cisco ASR9K Series (P4040) processor with 8388608K bytes of memory.

P4040 processor at 1500MHz, Revision 2.0

ASR-9001 Chassis

2 Management Ethernet

8 TenGigE

20 GigabitEthernet

8 DWDM controller(s)

8 WANPHY controller(s)

44 GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

219k bytes of non-volatile configuration memory.

2880M bytes of hard disk.

3932144k bytes of disk0: (Sector size 512 bytes).

Configuration register on node 0/RSP0/CPU0 is 0x2102

デバイスに Trident ベース ライン カードが搭載されているかの確認

Cisco ASR 9000 シリーズ イーサネット ラインカードの第 1 世代は、通常 Trident ベース（またはイーサネット）ラインカードと呼ばれます。この用語は、これらのラインカードで使用されるネットワーク プロセッサ（NP）に由来します。影響を受ける Trident ベース ライン カードは、以下になります。以下に記載されていないライン カードは、本脆弱性の影響を受けません。

- A9K-40GE-L

- A9K-40GE-B

- A9K-40GE-E

- A9K-4T-L

- A9K-4T-B

- A9K-4T-E

- A9K-8T/4-L

- A9K-8T/4-B

- A9K-8T/4-E

- A9K-2T20GE-L

- A9K-2T20GE-B

- A9K-2T20GE-E

- A9K-8T-L

- A9K-8T-B

- A9K-8T-E

- A9K-16/8T-B

ASR 9000 シリーズ ルータに搭載されているライン カードが Trident ベースのものかを確認するには、管理者は show diag | | include PID:コマンドを使用します。デバイスが影響を受ける場合は、上記に記載された Trident ベース ライン カードの製品 ID（PID）が、1 つ以上含まれます。次の例では、A9K-8T-L のカードがデバイスでアクティブになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-B#show diag | include PID:

Tue Jan 26 00:07:09.406 EST

PID:   A9K-RSP440-SE

PID:   A9K-RSP440-SE

PID:   A9K-8X100GE-SE

PID:   A9K-8T-L

PID:   A9K-36X10GE-SE

PID:   A9K-MOD160-TR

PID:   A9K-MPA-8X10GE

PID:   A9K-MPA-8X10GE

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-B#

Tridentベースのラインカードの詳細については、次のURLにある『ASR 9000 Series Line Card Types』を参照してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/116726-qanda-product-00.html

デバイスが IPv6 に対応する設定になっているかどうかの確認

管理者は show ipv6 interface brief コマンドを使用して、インターフェイスで IPv6 トラフィックの処理が有効になっているかを確認できます。IPv6 が処理できるように設定されたインターフェイスの例を次に示します。

RP/0/RP0/CPU0:router# show ipv6 interface brief

GigabitEthernet0/2/0/0 [Up/Up]

fe80::212:daff:fe62:c150

202::1

.

.

.

show ipv6 interface brief では、実行中の Cisco IOS XR ソフトウェア バージョンで IPv6 がサポートされていない場合、エラー メッセージが生成されます。また、IPv6 が無効になっている場合は、IPv6 アドレスを持つインターフェイスが一切表示されません。

インターフェイスがバンドルの一部や、VRF（Virtual Routing and Forwarding）インスタンスである場合は、IPv6 が処理できるように設定されていても、 show ipv6 interface brief コマンドの出力に表示されない場合があります。このような場合は、 show ipv6 vrf all interface コマンドを使用すれば、どのようなインターフェイスの設定についても確認できます。バンドルの一部となっているインターフェイス、または VRF インスタンスを割り当てられたインターフェイスが IPv6 で設定されている場合、 show ipv6 vrf all interface コマンドの出力は次のようになります。

RP/0/RP0/CPU0:Router#show ipv6 vrf all interface

.

.

.

Bundle-Ether4.765 is Up, ipv6 protocol is Up, Vrfid is FDA (0x60000001)

IPv6 is enabled, link-local address is fe80::21d:a2ff:aabb:ccdd

Global unicast address(es):

2001:db8:1:1::1, subnet is 2001:db8:1:1::/64

Joined group address(es): ff02::1:ff00:0 ff02::1:aabb:ccdd ff02::2

ff02::1

MTU is 1518 (1500 is available to IPv6)

ICMP redirects are disabled

ICMP unreachables are enabled

ND DAD is enabled, number of DAD attempts 1

ND reachable time is 0 milliseconds

ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

Outgoing access list is not set

Inbound  access list is not set

Table Id is 0xe0800001

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

Cisco アグリゲーション サービス ルータ（ASR）9000 シリーズで、Trident ベース ライン カードが搭載されていない場合、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 5.3.4 を実行していない場合、IPv6 を有効にしていない場合は影響を受けません。

他のデバイスで、Cisco IOS XR ソフトウェアを実行している場合は影響を受けません。

セキュリティ侵害の痕跡

本脆弱性を不正利用することで、Trident ベース ライン カードがリロードされ、次に示すような類似のエラー メッセージが生成されます。

LC/0/6/CPU0:pfm_node_lc[285]: %PLATFORM-DIAGS-0-LC_NP_LOOPBACK_FAILED_RX_PATH : Set|online_diag_lc[163925]|Line card NPU loopback Test(0x2000006)|link failure mask is 0x20.

LC/0/6/CPU0:prm_server_tr[296]: %PLATFORM-NP-0-INIT_ERR : *** Error 0xA0003F03 : prm_np_fast_reset : Channel 5 Config Start Fast Reset failed, line card will be reloaded

LC/0/6/CPU0:prm_server_tr[296]: %PLATFORM-NP-4-FAULT : Line card needs to be reloaded, a reboot is being requested

LC/0/5/CPU0:prm_server_tr[296]: %PLATFORM-NP-0-INIT_ERR : *** Error 0xA0003F03 : prm_np_fast_reset : Channel 5 Config Start Fast Reset failed, line card will be reloaded

LC/0/5/CPU0:prm_server_tr[296]: %PLATFORM-NP-4-FAULT : Line card needs to be reloaded, a reboot is being requested

LC/0/5/CPU0:syslog_dev[88]: prm_server_tr[296] PID-163922: reboot internal start: cause code 27 cause Fast Reset of the NP failed, LC reboot needed to recover the NP

これらのメッセージが実際の不正利用を示すものかどうか最終的に確認するには、ご利用のサポート担当までお問い合わせください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

本脆弱性に対処するためのソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）が用意されています。また、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 5.3.4 のサービス パック 7 にも修正が含まれています。

IOS XR リリース

SMU ID

SMU/サービス パック名

5.3.4

AA13804

asr9k-px-5.3.4.CSCvg46800.tar

5.3.4

AA13870

asr9k-px.5.3.4.sp7.tar

SMU およびサービス パックは、Cisco.com の Software Center からダウンロードできます。SMU の場合は IOS XR Software Maintenance Upgrades (SMU)-5.3.4、サービス パックの場合は IOS XR Service Packs-5.3.4 に移動してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180131-ipv6

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 1 月 31 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。