Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20171129-nxos6

初公開日 : 2017-11-29 16:00

最終更新日 : 2018-01-11 18:32

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCve93964 CSCve93974 CSCve51707 CSCve93961 CSCve93968 CSCve93965 CSCve93976

CVE-2017-12338

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS システム ソフトウェアの CLI における脆弱性により、認証されたローカル攻撃者によって任意のファイルの内容が読み取られる可能性があります。

この脆弱性は、特定のCLIコマンドに対する不十分な入力検証に起因します。攻撃者は、CLIで巧妙に細工されたコマンドを発行することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。このエクスプロイトにより、ローカル ファイル システムにある任意のファイルを読み取るための攻撃者による不正アクセスが実施される可能性があります。複数の仮想デバイスコンテキスト(VDC)をサポートする製品では、この脆弱性により、攻撃者が任意のVDCからファイルを読み取る可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171129-nxos6

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OSシステムソフトウェアを実行している次のシスコ製品に影響を与えます。

脆弱性のある製品

Cisco Bug ID

MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

CSCve51707

Nexus 2000、5000、5500、5600、および6000シリーズスイッチ

CSCve93965

Nexus 3000 シリーズ スイッチ

CSCve93961

Nexus 7000 および 7700 シリーズ スイッチ

CSCve51707

Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

CSCve93974

Nexus 9000シリーズスイッチ：スタンドアロン、NX-OSモード

CSCve93964

Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

CSCve93976

Unified Computing System Manager

CSCve93968

影響を受けるリリースの詳細については、このアドバイザリの前の表および上部に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が以下の製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- Nexus 1000V シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭にあるCisco Bug IDを参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171129-nxos6

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

該当製品の表と各該当製品のバグIDを追加。

脆弱性が存在する製品

Final

2018 年 1 月 11 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 11 月 29 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。