Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20171129-nxos

初公開日 : 2017-11-29 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf16494 CSCvf23655

CVE-2017-12331

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSシステムソフトウェアの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者がソフトウェアパッチのロード時にシグニチャ検証をバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、ソフトウェアパッチのNX-OSシグニチャ検証が不十分であることに起因します。認証されたローカルの攻撃者は、この脆弱性を不正利用して署名検証をバイパスし、巧妙に細工された署名されていないソフトウェアパッチをターゲットデバイスにロードする可能性があります。攻撃者がこの不正利用を実行するには、有効な管理者クレデンシャルが必要です。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171129-nxos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OSシステムソフトウェアを実行している次の製品に影響を与えます。

- マルチレイヤ ディレクタ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Unified Computing System Manager

該当するリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が以下の製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- Nexus 1000V シリーズ スイッチ

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5000 シリーズ スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171129-nxos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 11 月 29 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。