Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20171129-ios-xr

初公開日 : 2017-11-29 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf76332

CVE-2017-12355

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XRソフトウェアのLocal Packet Transport Services(LPTS)の入力フレーム処理機能における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当システムのLPTSプロセスの1つを予期せず再起動させ、短いサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるソフトウェアによる不完全なLPTSフレーム検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたXML要求を該当システムの管理インターフェイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当システム上のLPTSプロセスの1つを予期せず再起動させ、LPTSトラフィックに影響を与え、プロセスの再起動中に短いDoS状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171129-ios-xr

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性は最初の修正済みリリースより前のすべてのCisco IOS XRソフトウェアリリースに影響を与えました。影響を受けるソフトウェアリリースに関する最新かつ最も詳細な情報については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、管理者は、該当システムの実行コンフィギュレーションから xml agentコマンドの設定を削除することで、この脆弱性を軽減できます。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171129-ios-xr

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 11 月 29 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。