Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20171129-dcnm

初公開日 : 2017-11-29 16:00

最終更新日 : 2017-11-30 12:25

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf68235 CSCvf68247 CSCvf63150 CSCvf68218 CSCvf40477

CVE-2017-12346

CVE-2017-12347

CVE-2017-12344

CVE-2017-12345

CVE-2017-12343

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Data Center Network Manager(DCNM)ソフトウェアの複数の脆弱性により、リモート攻撃者が任意の値をDCNM設定パラメータに挿入したり、ユーザを悪意のあるWebサイトにリダイレクトしたり、悪意のあるコンテンツをDCNMクライアントインターフェイスに挿入したり、該当ソフトウェアのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行したりする可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については、このセキュリティアドバイザリの「詳細」セクションを参照してください。

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171129-dcnm

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、最初の修正済みリリースより前のCisco Data Center Network Manager(DCNM)ソフトウェアのすべてのリリースに影響します。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭にあるCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco Data Center Network Manager(DCNM)ソフトウェアの5つの脆弱性により、リモート攻撃者が任意の値をDCNM設定パラメータに挿入したり、ユーザを悪意のあるWebサイトにリダイレクトしたり、悪意のあるコンテンツをDCNMクライアントインターフェイスに挿入したり、該当ソフトウェアのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行したりする可能性があります。

これらの脆弱性は互いに依存しないため、一方の脆弱性を悪用しても別の脆弱性を悪用する必要はありません。さらに、いずれかの脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco Data Center Network Managerにおけるクライアント側の検証パラメータをバイパスする脆弱性

Cisco DCNMソフトウェアのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、該当システムのDCNM設定パラメータに任意の値を挿入できる可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアに送信されるHTTPペイロード内のユーザ指定データのサーバ側での検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、サーバ側の保護をバイパスし、該当ソフトウェアの特定の設定パラメータに任意の値を挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は任意の値をDCNM設定パラメータに挿入できる可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2017-12343です。

この脆弱性のSecurity Impact Rating(SIR)はMediumです。

Cisco Data Center Network ManagerのHTTPヘッダーインジェクションの脆弱性

Cisco DCNMソフトウェアのWebインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当インターフェイスのユーザを悪意のある攻撃者によって制御されるWebサイトにリダイレクトする可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアのWebインターフェイスに送信されるHTTPヘッダーパラメータの値の入力検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、悪意のあるリンクをクリックするようにユーザを説得し、該当ソフトウェアとの間で送受信されるHTTPメッセージに悪意のあるHTTPヘッダーを挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当ソフトウェアのユーザを悪意のある攻撃者が制御するWebサイトにリダイレクトできる可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2017-12344です。

この脆弱性のSIRは次のとおりです。Medium

Cisco Data Center Network Managerのコンテンツスプーフィングの脆弱性

Cisco DCNMソフトウェアのWebインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当するインターフェイスで表示されるコンテンツに悪意のあるコンテンツを挿入する可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアのWebインターフェイスに送信されるHTTPパラメータのユーザ指定の値の入力検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、該当ソフトウェアに送信されるHTTPメッセージに悪意のあるHTTPパラメータ値を挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当ソフトウェアのWebインターフェイスで表示されるコンテンツに悪意のあるコンテンツを挿入し、悪意のある指示に従ったり、悪意のあるリンクをクリックしたりするようにユーザを誘導する可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2017-12345です。

この脆弱性のSIRは次のとおりです。Medium

Cisco Data Center Network Managerのストアドクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco DCNMソフトウェアのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当インターフェイスのユーザに対してストアドXSS攻撃を実行し、攻撃者が任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアのWebベース管理インターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、該当するインターフェイスのユーザに悪意のあるリンクのクリックを促すことで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスに関連する任意のスクリプトコードを実行したり、ユーザのシステム上のブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2017-12346です。

この脆弱性のSIRは次のとおりです。Medium

Cisco Data Center Network Managerの反映クロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco DCNMソフトウェアのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当インターフェイスのユーザに対してリフレクションされたXSS攻撃を実行し、攻撃者が任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアのWebベース管理インターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、該当するインターフェイスのユーザに悪意のあるリンクのクリックを促すことで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスに関連する任意のスクリプトコードを実行したり、ユーザのシステム上のブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2017-12347です。

この脆弱性のSIRは次のとおりです。Medium

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭にあるCisco Bug IDを参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいたアプリケーションセキュリティコンサルタントのIndrajith.A.N氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171129-dcnm

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

CVE-2017-12343の脆弱性の詳細な説明を修正してください。

詳細

Final

2017 年 11 月 30 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 11 月 29 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。