Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20171115-res

初公開日 : 2017-11-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf42703 CSCvf46169 CSCvf42310 CSCve77195 CSCve90978 CSCvf49999 CSCvf42723

CVE-2017-12322

CVE-2017-12323

CVE-2017-12320

CVE-2017-12321

CVE-2017-12292

CVE-2017-12290

CVE-2017-12291

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Registered Envelope Service(CRES)のWebインターフェイスにおける複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行したり、該当サービスのユーザを望ましくないWebページにリダイレクトしたりする可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるサービスのWebベース管理インターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、悪意のあるリンクをクリックするようにユーザを説得するか、HTTP要求を送信して該当サービスが指定された悪意のあるURLに要求をリダイレクトするようにさせることで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当システムのWebインターフェイスに関連する任意のスクリプトコードを実行したり、該当システムのブラウザベースの機密情報にアクセスしたりできる可能性があります。これらのタイプの悪用は、ユーザが知らないうちに悪意のあるWebサイトにユーザを送信するフィッシング攻撃にも使用される可能性があります。

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

クロスサイトスクリプティング攻撃と、これらの脆弱性を悪用するために使用される方法の詳細については、次のリソースを参照してください。

- Cisco適用対応策速報：クロスサイトスクリプティング(XSS)の脅威ベクトルについて

- OWASPリファレンス：クロスサイトスクリプティング(XSS)

- CWEの定義：CWE-79:Webページ生成時の入力の不適切な中和

- CWE定義：CWE-601：信頼できないサイトへのURLリダイレクション

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171115-res

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、クラウドベースのCisco Registered Envelope Serviceに影響を与えます。

該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

公開時点では、これらの脆弱性に対する修正済みソフトウェアがCisco Registered Envelope Serviceに提供されていました。修正済みソフトウェアリリースに関する最新かつ最も詳細な情報については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を発見し報告していただいた独立研究者のユーザ負担およびセキュリティ研究者であるRahul Raj氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171115-res

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 11 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。