High

アドバイザリーID : cisco-sa-20171101-fpwr

初公開日 : 2017-11-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvb86863

CVE-2017-12277

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール（NGFW）および Firepower 9300 セキュリティ アプライアンスの Smart Licensing Manager サービスにおける脆弱性により、認証を受けているリモート攻撃者が、 root 権限で実行できる任意のコマンドを挿入する可能性があります。

この脆弱性は、特定の Smart Licensing 設定パラメータの入力検証が不十分なことに起因するものです。この脆弱性は、認証を受けている攻撃者が該当機能の内部に悪意ある URL を設定することによって、不正利用される可能性があります。この不正利用が成功すると、攻撃者は root 権限で任意のコマンドを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171101-fpwr

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、FX-OS コード列 1.1.3、1.1.4、2.0.1 を実行している下記 Cisco Firepower セキュリティ製品に影響します。バージョン 2.1.1、2.2.1、2.2.2 は影響を受けません。

- Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

現在デバイスで実行されているソフトウェアのバージョン（ Package-Vers）は、管理者がデバイス CLI で次のコマンドを使用するか、管理者用ポータルの [概要（Overview）] タブにアクセスすることで、確認できます。たとえばデバイスが FX-OS 2.2(2.14) を実行している場合、CLI コマンド show version の出力は次のようになります。

QP4120B1 # scope system

QP4120B1 /system # show version

FPRM:

Running-Vers: 4.2(2.15)

Package-Vers: 2.2(2.14)

Activate-Status: Ready

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

次の製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- ASA 5500-X with FirePOWER Services

- FirePOWER 2100 シリーズ NGFW

- Firepower NGFW 仮想（NGFWv）

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

下記の Cisco Firepower セキュリティ アプライアンス FX-OS リリースでは、この脆弱性への対処が行われています。  次の表に示すように、適切なリリースにアップグレードする必要があります。

Firepower 4100 および 9300 シリーズ セキュリティ アプライアンス FX-OS コード列

この脆弱性に対する最初の修正リリース

1.1.3 以前のリリース

影響あり、2.0.1以降に移行してください。

1.1.4

1.1.4.175

2.0.1

2.0.1.135

2.1.1

Not affected

2.2.1

Not affected

2.2.2

Not affected

注：FX -OSコードトレインバージョン1.xはサポート終了段階に入っています。詳細については、『 End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco Firepower eXtensible Operating System Releases 1.x（Cisco Firepower eXtensible オペレーティング システム リリース 1.x の販売終了とサポート終了のお知らせ）』 を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、内部テスト チームによってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171101-fpwr

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 11 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。