Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20171020-ampfe

初公開日 : 2017-10-20 21:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvg42904

CVE-2017-12317

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2017年10月20日、Cisco PSIRTは内部製品チームから、Cisco AMP For Endpointsアプリケーションのセキュリティ脆弱性について通知を受けました。この脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、ローカルアプリケーションソフトウェアに保存されている静的なキー値にアクセスできるようになります。

この脆弱性は、コネクタ保護パスワードの暗号化に使用されるアプリケーションに保存されている静的キー値を使用することに起因します。攻撃者は、Windowsホストへのローカルの管理アクセスを取得し、Cisco AMP for Endpointsサービスを停止することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策があります。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171020-ampfe

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Windowsオペレーティングシステム用のCisco AMP for Endpointsに影響します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

MacOSおよびLinux向けCisco AMP for Endpointは、この脆弱性の影響を受けません。

回避策

管理者は、Cisco AMP for EndpointsがインストールされているWindowsマシンの管理者権限を無効にすることができます。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)では、このアドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例や公表を確認しています。

出典

この脆弱性は、シスコの内部製品チームによって報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171020-ampfe

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 10 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。