Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20171018-ppe

初公開日 : 2017-10-18 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvd86490 CSCvf12804 CSCvf12815 CSCvd86484 CSCvf15198 CSCvb86832 CSCvf12757 CSCvd86474 CSCvd86479 CSCve97102

CVE-2017-12301

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのPythonスクリプティングサブシステムにおける脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者がPythonパーサーをエスケープし、デバイスの基盤となるオペレーティングシステムに不正にアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのスクリプトサンドボックス内の特定のPython関数に渡されるユーザ指定のパラメータのサニタイズが不十分であることに起因します。攻撃者は、この脆弱性を不正利用してスクリプトサンドボックスをエスケープし、認証されたユーザの権限を使用して基盤となるオペレーティングシステムで任意のコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がローカルアクセスを持ち、管理権限またはPython実行権限を使用してターゲットデバイスで認証される必要があります。これらの要件により、不正利用が成功する可能性が制限される可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171018-ppe

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OSソフトウェアを実行している次のシスコ製品に影響を与えます。

マルチレイヤ ディレクタ スイッチ

Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

Nexus 3000 シリーズ スイッチ

Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

Nexus 6000 シリーズ スイッチ

Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Nexus 7700 シリーズ スイッチ

Nexus 9000シリーズスイッチ：スタンドアロン、NX-OSモード

Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

Firepower 2100 シリーズ

Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

Nexus 1000V シリーズ スイッチ

Nexus 9000シリーズファブリックスイッチ：ACIモード

Unified Computing System Manager

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、管理者は、Pythonサンドボックスへのアクセスを非常に信頼できるユーザのみに許可することで、この脆弱性の影響を減らすことができます。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

次の表に、影響を受ける製品と関連するCisco Bug IDを示します。

該当製品

Cisco Bug ID

Nexus 3000 シリーズ スイッチ

CSCve97102

Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

CSCvf12757、CSCvf12804

Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

Nexus 6000 シリーズ スイッチ

CSCvf12815、CSCvf15198

Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Nexus 7700 シリーズ スイッチ

マルチレイヤ ディレクタ スイッチ

CSCvb86832、CSCvd86474、CSCvd86484、CSCvd86479、CSCvd86490

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ（スタンドアロン、NX-OS モード）

CSCve97102

Cisco Nexus 9500 Rシリーズラインカードおよびファブリックモジュール

CSCve97102

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を発見し、報告していただいたネットワークエンジニアのCody Winkler氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171018-ppe

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 10 月 18 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。