Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20171018-cisco-ios-xe1

初公開日 : 2017-10-18 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvf12081

CVE-2017-12289

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XE ソフトウェアの IPsec 機能のための条件付き、冗長なデバッグロギングの脆弱性はシステムログ ログ・ファイルの敏感な IPSec情報を表示する認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

脆弱性は条件付き IPsec の不正確な実装が原因機密情報をログファイルに書きます冗長なデバッグロギングです。 この情報は制限 する必要があります。 有効な管理資格情報がある攻撃者はデバイスにによって認証および IPsec のための条件付き、冗長なデバッグロギングおよびログファイルを表示することを有効に することこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 エクスプロイトは攻撃者が IPSec構成に関した機密情報にアクセスすることを可能にする可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171018-cisco-ios-xe1

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は最初の修正済みリリース前に Cisco IOS XE ソフトウェアの Web ユーザ ユーザー・インターフェースのすべてのリリースに該当します。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

デバイスは IPsec および条件付き、冗長なデバッグロギングのために設定されるときだけ脆弱です。 次の例はこの設定が使用中のとき show debug コマンドの出力を示したものです:

router# show debug

IOSXE Conditional Debug Configs:

Feature   Type              Submode                            Level

------------|-----------------|-----------------------------------|----------

IPSEC     controlplane  sadb tbar acl uncondition   verbose

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

セキュリティ侵害の痕跡

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171018-cisco-ios-xe1

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

Initial public release.

—

Final

2017-October-18

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。