High

アドバイザリーID : cisco-sa-20171004-asa

初公開日 : 2017-10-04 16:00

最終更新日 : 2017-10-12 13:48

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvd59063

CVE-2017-12246

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）の直接認証機能には実装上の脆弱性があります。脆弱性の影響を受けるデバイスにおいて、認証されていないリモートの攻撃者が予期せぬリロードを引き起こすことが可能となっており、結果として、Denial of Service（DoS）の状況が生じます。

この脆弱性は、HTTP ヘッダーの不完全な入力検証に起因します。攻撃者は、該当デバイスのローカル IP アドレスに巧妙に細工された HTTP 要求を送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功した場合、攻撃者は脆弱性の影響を受けるデバイスをリロードさせることができます。

注：この脆弱性の不正利用に使用できるのは、該当システム宛てのトラフィックだけです。また、本脆弱性の影響を受けるのは、直接認証機能が有効になっているシステムです。本脆弱性は、IPv4 トラフィックや IPv6 トラフィックから引き起こされる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171004-asa

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、次のシスコ製品上で実行される Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアに対して影響を及ぼします。

- ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス

- Cisco ASA 5500-X シリーズ次世代ファイアウォール製品群

- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータ用の ASA サービス モジュール

- ASA 1000V クラウド ファイアウォール

- 適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv）

- Firepower 4110 セキュリティ アプライアンス

- FirePOWER 9300 ASA セキュリティ モジュール

- ISA 3000 産業用セキュリティ アプライアンス

脆弱性が存在するソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「 修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

本脆弱性は、Cisco ASA ソフトウェアの脆弱なリリースを実行し、かつ直接認証を有効にしているデバイスに影響を及ぼします。また、Web 管理インターフェイスを介した HTTP アクセスのみが影響を受け、telnet アクセスでの直接認証には脆弱性は存在しません。

直接認証

直接認証が有効になっているかどうかを確認するには、管理者が show running-config | include aaa authentication listenerコマンドを使用して、出力が返されることを確認します。

Cisco ASA ソフトウェアが実行され、直接認証が有効になっている場合は、デバイスのコマンド出力が次のようになります。

ciscoasa# show running-config | include aaa authentication listener

aaa authentication listener http inside port 5555

詳細については、『 カットスルーおよびダイレクトASA認証の設定例』ドキュメントの「ダイレクト認証」セクションにある設定例を参照してください。

実行中のソフトウェアリリースの確認

デバイスで実行している Cisco ASA ソフトウェアが脆弱なバージョンにあたるかを確認するには、CLI から管理者権限で show version コマンドを使用します。デバイスが Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.2(1) を実行している場合は、コマンドの出力は次の例のようになります。

ciscoasa# show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.2(1)

Device Manager Version 7.4(1)

Cisco Adaptive Security Device Manager（ASDM）を使用してデバイスを管理している場合は、ログイン ウィンドウ、または Cisco ASDM ウィンドウの左上にソフトウェア リリースが表示されます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、本脆弱性が以下のシスコ プラットフォームには影響を与えないことを確認しています。

- FirePOWER 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンス

- Firepower Threat Defense ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列に、Cisco ASA ソフトウェアのメジャー リリースを示します。右の列は、メジャー リリースが本アドバイザリに記載している脆弱性に該当するかどうか、また、本脆弱性に対する修正を含む最初のリリースに該当するかどうかを示します。本項に示すように、適切なリリースにアップグレードする必要があります。

Cisco ASA メジャー リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

9.11 よりも前

影響あり。9.1.7.17 以降への移行が必要

9.1

9.1.7.17 以降

9.2

9.2.4.20 以降

9.31

影響あり。9.4.4.6 への移行が必要

9.4

9.4.4.6 以降

9.51

9.5.3.9 以降

9.6

9.6.3 以降

9.7

9.7.1.8 以降

9.8

9.8.1 以降

1Cisco ASAソフトウェアリリース9.1より前のリリース、およびCisco ASAリリース9.3と9.5については、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。お客様は、サポートされているリリースに移行する必要があります。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ TAC のサポート案件の対応時に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171004-asa

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.3

修正済みリリースの表を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2017年10月12日

1.2

Metadata update.

-

Final

2017年10月10日

1.1

「脆弱性が存在する製品」の下のshowコマンドを修正し、引用符を削除しました。

脆弱性が存在する製品

Final

2017年10月5日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 10 月 4 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。