Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20170906-ios-udp

初公開日 : 2017-09-06 16:00

最終更新日 : 2022-12-17 05:53

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCva95506 CSCve64219 CSCvc96281 CSCup10024

CVE-2017-6627

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSおよびCisco IOS XEソフトウェアのUDP処理コードにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当システムの入力キューにUDPパケットを保持させ、インターフェイスキューウェッジおよびサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、UDPソケットを作成し、それらを閉じずにソケットをアイドル状態のままにするCisco IOSソフトウェアアプリケーションの変更に起因します。攻撃者は、0の宛先ポートを持つUDPパケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はUDPパケットを入力インターフェイスキューに保持させ、その結果DoS状態を引き起こす可能性があります。250パケットを受信すると、入力インターフェイスキューはUDPパケットの保持を停止します。

本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170906-ios-udp

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOSおよびCisco IOS XEソフトウェアに影響を与えます。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性を回避するには、管理者はすべてのデバイスインターフェイスに対して最大保留キューの値を250より大きく設定できます。次の例は、インターフェイス設定コマンドhold queue inを使用して値を350に設定する方法を示しています。

Router# configure terminal

Router(config)# interface gigabitEthernet 1

Router(config-if)# hold-queue 350 in

管理者は、宛先ポートが0のUDPパケットをブロックするアクセスコントロールリスト(ACL)を設定し、すべてのデバイスインターフェイスにACLを適用することもできます。次に例を示します。

Extended IP access list 180

10 deny udp any any eq 0

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

2022年3月、Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)は、この脆弱性の不正利用が試みられたことについて認識しました。これらの脆弱性が修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードすることを、引き続き強くお勧めします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170906-ios-udp

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

不正利用情報を更新。

不正利用事例と公式発表

Final

2022年12月16日

1.1

Cisco Bug IDのリストを修正。

-

Final

2017年9月7日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017年9月6日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。