High

アドバイザリーID : cisco-sa-20170906-fnd

初公開日 : 2017-09-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvc77164

CVE-2017-6780

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IoT Field Network Director（IoT-FND）の TCP 制限プロセスにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がシステムのメモリ資源を消費させ、デバイスを強制的に再起動できる危険性があります。

本脆弱性はレート制限保護が不十分なことに起因します。標的デバイス上で開放されている特定のリスニング ポートに大量の TCP パケットが送信されると、脆弱性がエクスプロイトされる可能性があります。エクスプロイトが成功すると、不必要なメモリリークが発生します。空き容量が一定レベルを切るとシステムが再起動し、一時的なサービス妨害（DoS）状態が発生します。ただし DoS 状態はデバイスの再起動処理が終了すると解消します。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170906-fnd

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、以下のシスコ製品に影響します。

- Connected Grid Network Management System（IoT-FND Release 4.0 より前のリリースを実行している場合）

- IoT Field Network Director（IoT-FND リリース 4.0 より前のリリースを実行している場合）

注:Cisco Connected Grid Network Management SystemとCisco IoT Field Network Directorは同じ製品です。リリース 3.0 より前では、製品名が「Cisco Connected Grid Network Management System」でした。現リリース（3.0）では、製品名が「Cisco IoT Field Network Director」（IoT-FND）に変更されています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

セキュリティ侵害の痕跡

本脆弱性がエクスプロイトされると、デバイスのエラー ログファイル（/opt/cgms/server/cgms/log/ cgms_watchdog.log）に次のエラー メッセージが含まれる可能性があります。

ERROR: IoT-FND application server is not responding. Retry count: 3, Max retry: 3

ERROR: Max retry reached.

INFO: IoT-FND is running. Shutting down IoT-FND ...

INFO: Starting IoT-FND ...

デバイスが本脆弱性の影響を受けているか調べるには、Cisco Technical Assistance Center（TAC）にお問い合わせください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco IoT FND リリース 4.0 で修正されています。修正済みソフトウェアを入手するには Cisco TAC にご連絡ください。

注：詳細については、『 Cisco IoT Field Network Directorユーザガイド』を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170906-fnd

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 9 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。