Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20170906-cat

初公開日 : 2017-09-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvc72751

CVE-2017-12213

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

動作する Cisco IOS XE ソフトウェアのダイナミック Access Control List （ACL） 機能の脆弱性は on Cisco 失敗します開いた Catalyst 4000 スイッチ非認証、隣接した攻撃者によりダイナミック ACL 割り当て失敗するためにおよびポートはことを可能にする可能性があります。 これは攻撃者が影響を受けたポートのデフォルトVLAN にトラフィックを通過させることを可能にする可能性があります。

脆弱性は 802.1X 認証が失敗した後スイッチポートに auth デフォルト ACL ダイナミック ACL の再割当の間に発生するかもしれない uncaught エラー状態が原因です。 この問題の正常なエクスプロイトは開いた物理的に隣接した攻撃者が 802.1X 認証をバイパスし、影響を受けたポートを失敗させますことを可能にする可能性がありま、影響を受けたスイッチポートのデフォルトVLAN にトラフィックを通過させることを攻撃者を許可します。

この脆弱性に対処する回避策があります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170906-cat

該当製品

修正済みソフトウェア

この脆弱性は on Cisco 動作する Cisco IOS XE ソフトウェアに Catalyst 4000 スイッチ影響を与えます。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

Initial public release.

—

Final

2017-September-06

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。