Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20170823-cms

初公開日 : 2017-08-23 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvf53830

CVE-2017-6794

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Meeting Server の CLI コマンド解析コードの脆弱性はコマンド インジェクトを行い、 定着する特権を増やす認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。 攻撃者は有効な管理者の資格情報とのアプリケーションに最初に認証する必要があります。

脆弱性はある特定のコマンドのための CLI でユーザが指定する入力の不十分な検証が原因です。 攻撃者は影響を受けたアプリケーションに認証し、Cisco Meeting Server CLI で実行のために巧妙に細工された CLI コマンドを入れることによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 エクスプロイトは攻撃者がコマンド インジェクトを行い、 定着するために特権レベルを増やすことを可能にする可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170823-cms

該当製品

修正済みソフトウェア

Cisco Meeting Server ソフトウェア バージョンで前に存在 し、2.0、2.1、および 2.2 を含まれているこの脆弱性。

管理者はデバイスが影響を受けていたかどうか確認するために Cisco Meeting Server の CLI からのシステム構成をチェックできます。 管理者は version コマンドの使用によってソフトウェア バージョンを判別できます。 この例では、コマンド 出力はソフトウェア バージョン 2.0.6 を実行するデバイスのバージョンを以下に示します:

system> version

2_0_6

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

改訂履歴

バージョン

説明

Section

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2017-August-23

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。