Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20170726-anicrl

初公開日 : 2017-07-26 16:00

最終更新日 : 2018-01-31 14:47

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvd22328

CVE-2017-6664

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアのAutonomic Networking機能の脆弱性により、認証されていないリモートの自律ノードが、自律ノードの証明書が失効した後に、該当システムのAutonomic Networkingインフラストラクチャにアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアがAutonomic Control Plane(ACP)チャネル間で証明書失効リスト(CRL)を転送しないことに起因します。攻撃者は、既知の失効した証明書を持つ自律ノードを該当システムの自律ドメインに接続することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は以前に信頼された自律ノードの証明書が失効した後に、そのノードを該当システムの自律ドメインに挿入できる可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170726-anicrl

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の公開時点では、Cisco IOS XEソフトウェアのリリース16.xを実行し、Autonomic Networkingを使用するように設定されているデバイスに影響が及んでいます。この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェアの以前のリリースを実行しているデバイスや、Autonomic Networkingを使用するように設定されていないデバイスには影響を与えません。

脆弱性が存在する Cisco IOS XE ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

自律型ネットワーキングの設定の評価

管理者は show running-config コマンドを使用することで、特定デバイスが自律型ネットワーキングを使用するように設定されているかどうかを判別できます。 | include ^autonomicコマンドを使用します。次の例は、Cisco IOS XEソフトウェアを実行し、Autonomic Networkingを使用するように設定されているデバイスでのコマンドの出力を示しています。

Router# show running-config | include ^autonomic

autonomic

Router#

そのデバイスが自律型ネットワーキングを使用するように設定されていない場合、このコマンドは出力を返しません。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XE ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを実行し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS Software」、「Cisco IOS XE Software」などのテキストが表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 16.2.1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンドの出力例を示します。

ios-xe-device# show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre

.

.

.

Cisco IOS XEソフトウェアリリースの命名と番号付けの規則については、『ホワイトペーパー：Cisco IOSおよびNX-OSソフトウェアリファレンスガイド』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、および Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、管理者は、Autonomic Networkドメインから切断された自律ノードに対して次の操作を実行することで、この脆弱性を軽減できます。

- ノードの証明書とキー情報が正しく削除されていることを確認します

- レジストラのAutonomic Networkingホワイトリストファイルを更新します

これらのアクションにより、自律ノードが影響を受けるシステムのAutonomic Networkドメインへの接続を再確立できなくなります。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供していません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。お客様におかれましては、これらも考慮した上で、アップグレード ソリューション全体をご確認ください。

- cisco-sa-20170726-aniacp:Cisco IOSおよびIOS XEソフトウェアのAutonomic Control Plane Channelにおける情報漏えいの脆弱性

- cisco-sa-20170726-anicrl:Cisco IOS XEソフトウェアのAutonomic Networking Infrastructureの証明書失効の脆弱性

- cisco-sa-20170726-anidos:Cisco IOSおよびIOS XEソフトウェアのAutonomic Networking InfrastructureにおけるDoS脆弱性

お客様が Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断するため、シスコは Cisco IOS Software Checker ツールを提供しています。このツールを使用すると、特定のソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン メニューからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されているシスコセキュリティアドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.comのCisco IOS Software Checkerを使用するか、次のフィールドにCisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアリリース(たとえば、15.1(4)M2や3.1.4S)を入力します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。この脆弱性は、Black Hat USA 2017 カンファレンスで ERNW の Omar Eissa 氏によって発表されました。

出典

この脆弱性は、ERNW の Omar Eissa 氏によってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170726-anicrl

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

Metadata update.

-

Final

2018 年 1 月 31 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 7 月 26 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。