Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20170726-acs

初公開日 : 2017-07-26 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.4

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCve70587

CVE-2017-6769

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control System （ACS）のウェブベースの管理インターフェイスの脆弱性は影響を受けたシステムの Webインターフェイスのユーザに対して保存されたクロスサイト スクリプティング（XSS）攻撃を行なう認証される、リモート攻撃者可能にする可能性があります。

脆弱性はユーザが指定する値の不十分な入力の検証およびユーザが指定するデータのエンコードの欠如が原因です。 攻撃者はユーザの悪意のあるリンクをクリックするように確信によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。

XSS 不正侵入および潜在的な軽減についてのその他の情報は次のリンクで見つけることができます:

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20060922-understanding-xss

https://www.owasp.org/index.php/Cross-site_Scripting_(XSS)

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170726-acs

影響を受ける製品

脆弱性が存在する製品

この脆弱性は Cisco Secure Access Control System （ACS）に影響を及ぼします。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性が存在しない製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

細部

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

固定ソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

ソース

Cisco はこの脆弱性を発見することおよび報告するために肯定的なテクノロジーからのセキュリティ研究者に感謝することを Mikhail Klyuchnikov 望みます。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170726-acs

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

Date

1.0

Initial public release.

—

Final

2017-July-26

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。