Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20170705-waas1

初公開日 : 2017-07-05 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvd87574

CVE-2017-6730

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

リモート攻撃者 Cisco Wide Area Application Services（WAAS）アプライアンス（WAAS）中央マネージャの Webベース GUI の脆弱性は非認証が影響を受けたシステムから完了されたレポートを取得するようにする可能性があります。

脆弱性は影響を受けたソフトウェアが URL に役割ベース アクセスコントロール（RBAC）をどのようにの加えるかプロセスエラーが原因です。 攻撃者はブルート フォース アタックを行ないか、または完了されたレポートのレポート ID を推測し、影響を受けたシステムへ ID の巧妙に細工された HTTP GET 要求を送信 することによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が影響を受けたシステムの WAAS 中央マネージャGUI のレポート中心地域によって WAAS 管理者によって以前にスケジュールされた完了されたレポートをダウンロードすることを可能にする可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170705-waas1

影響を受ける製品

脆弱性が存在する製品

この脆弱性は Cisco Wide Area Application Services（WAAS）の該当するリリースを実行して、中央マネージャ機能を使用するために設定されれば以下の製品に影響を及ぼします:

- Cisco Virtual Wide Area Application Services（vWAAS）

- Cisco Wide Area Application Services（WAAS）アプライアンス

- Cisco Wide Area Application Services（WAAS）アプライアンス（WAAS）モジュール

中央マネージャー ロールで設定される Cisco WAAS 製品だけこの脆弱性から影響を受けます。

該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性が存在しない製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

Cisco は Cisco Wide Area Application Services（WAAS）Express がこの脆弱性から影響を受けないことを確認しました。

細部

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

固定ソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

ソース

この脆弱性はブリスベーンの暴動ソリューションの外部研究者によってアーロン ブレア Cisco に、オーストラリア報告されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170705-waas1

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2017-July-05

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。