Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20170705-ise1

初公開日 : 2017-07-05 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvd87482

CVE-2017-6733

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine （ISE）ポータルの Webベース の アプリケーション インターフェイスの脆弱性はリモート攻撃者非認証が影響を受けたシステムの Webインターフェイスのユーザに対して保存されたクロスサイト スクリプティング（XSS）攻撃を行なうようにする可能性があります。

脆弱性はデータのための不十分な影響を受けたクライアント および サーバの間で渡される出力エンコード パラメータが原因および入力の検証です。 攻撃者は目標とされたユーザ パケットを代行受信し、目標とされたトラフィックストリームに悪意のあるコードをインジェクトすることによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者がターゲットとされたユーザと影響を受けたシステム間の HTTP フローにスクリプト コードをインジェクトすることを可能にする可能性があります。

クロスサイト スクリプティング攻撃およびこれらの脆弱性を不正利用するのに使用されるメソッドについてのその他の情報に関しては Cisco によって加えられる軽減情報 知識クロスサイト スクリプティング 脅威ベクターおよび OWASP 参照ページ クロスサイト スクリプティング（XSS）を調べて下さい。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

705-ise1

影響を受ける製品

脆弱性が存在する製品

この脆弱性は Cisco Identity Services Engine （ISE）ソフトウェアに影響を与えます。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性が存在しない製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

細部

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

固定ソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

ソース

この脆弱性は内部 保全テストの間に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170705-ise1

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2017-July-05

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。