High

アドバイザリーID : cisco-sa-20170621-piepnm1

初公開日 : 2017-06-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvc49561 CSCvc23894

CVE-2017-6662

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Infrastructure（PI）および Evolved Programmable Network Manager（EPNM）の Web ベース ユーザ インターフェイスの脆弱性のため、該当システム上では、認証されていないリモート攻撃者による情報への読み取り/書き込みアクセス、およびリモート コードの実行が行われる可能性があります。攻撃者は有効なユーザ クレデンシャルを取得している必要があります。

本脆弱性は、XML ファイルを解析する際の XML 外部エンティティ（XXE）エントリの不適切な処理に起因します。攻撃者はこの脆弱性をエクスプロイトすることで、悪意のある項目を含む巧妙に細工された XML ファイルをインポートするように管理者を誘導します。これにより攻撃者によるファイルの読み取りと書き込み、およびアプリケーション内のリモート コードの実行が行われる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170621-piepnm1

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Prime Infrastructure

Cisco Prime Infrastructure ソフトウェア リリース 1.1 から 3.1.6 に脆弱性が存在します。アプライアンスで実行されているソフトウェア リリースを確認するには、次の方法が使用できます。

1. 管理者がコンソール CLI で show version コマンドを発行します。以下に、PI メンテナンス リリース 3.1.6 をインストールした PI ソフトウェア リリース 3.1.0 を実行している該当アプリケーションからの出力を示します。

piconsole#

show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 3.1

ADE-OS Build Version: 3.1.0.001

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2009-2016 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: lmpy-spc-princess

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Prime Infrastructure

********************************************************

Version :

3.1.0

Build : 3.1.0.0.132

Critical Fixes:

PI 3.1.6 Maintenance Release ( 6.0.0 )

Device Support:

Prime Infrastructure 3.1 Device Pack 11 ( 11.0 )

2. 管理者は、http(s)://<system-ip>アクセスURLを使用してWebインターフェイスに接続することで、PIリリースとメンテナンスリリースのアップデートを表示できます。PIソフトウェアリリースがウェルカム画面に表示され、管理者は[View Installed Update] をクリックして、PIメンテナンスリリースとパッチのリストを含むポップアップウィンドウを開くことができます。以下に、PI ソフトウェア リリース 3.1 でポップアップ ウィンドウに表示されるテキストの表示例を示します。

Cisco Prime Infrastructure

Version 3.1

View Installed Update

ポップアップ ウィンドウには次の形式でメンテナンス リリース更新プログラムが一覧表示されます。

Update Name

PI

3.1.6 Maintenance Release

3. 管理者は、http(s)://<system-ip>アクセスURLを使用してWebインターフェイスにログインし、[Gear] > [About Prime Infrastructure] > [View Installed Updates] 画面に移動して、PIリリースとメンテナンスリリースを表示することもできます。リリース情報は次のように表示されます。

Installed Updates

Critical Fixes

Update Name            Version

PI

3.1.6 Maintenance Rel...    6.0.0

Device Support

Update Name

Prime Infrastructure

3.1

Cisco Evolved Programmable Network Manager

Cisco EPNM ソフトウェア リリース 1.2、2.0、2.1 に脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

セキュリティ侵害の痕跡

本脆弱性ではセキュリティ侵害の兆候が確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html に記載のシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約を結んでいないお客様、およびサードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できないお客様は、Cisco TAC(http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)に連絡してアップグレードを入手する必要があります。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco Prime Infrastructure

Cisco Prime Infrastructure メジャー リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.2.3 よりも前

脆弱性あり、3.1.6 Update 1に移行してください。

2.2.3

脆弱性あり、3.1.6 Update 1に移行してください。

3.0

脆弱性あり、3.1.6 Update 1に移行してください。

3.1

3.1.6 Update 1

3.1.7 (future release)

3.2

Not vulnerable (future release)

ソフトウェアのダウンロード

Cisco Prime Infrastructureソフトウェアは、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。Download Softwareにアクセスし、Downloads Home > Products > Cloud and Systems Management > Routing and Switching Management > Network Management Solutions > Prime Infrastructureの順に選択します。

Cisco Prime Infrastructureソフトウェアのアップグレードの詳細については、『Cisco Prime Infrastructureアプライアンスのセキュリティ修正ソフトウェアをインストールするためのReadme』を参照してください。

Cisco Evolved Programmable Network Manager

Cisco Evolved Programmable Network Manager

この脆弱性に対する最初の修正リリース

1.2

脆弱性あり、2.1 MP2への移行（今後のリリース）

2.0

脆弱性あり、2.1 MP2への移行（今後のリリース）

2.1

脆弱性あり、2.1 MP2への移行（今後のリリース）

ソフトウェアのダウンロード

Cisco Evolved Programmable Network Managerソフトウェアは、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。Download Softwareにアクセスし、Downloads Home > Products > Cloud and Systems Management > Routing and Switching Management > Evolved Programmable Network Manager > Evolved Programmable Network Manager 2.1の順に選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、識別された脆弱性を報告してくださった SEC Consult Vulnerability Lab の Pichaya Morimoto 氏（発見、分析、対応）に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170621-piepnm1

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 6 月 21 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。