Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20170607-dcnm2

初公開日 : 2017-06-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvd95346

CVE-2017-6640

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Data Center Network Manager(DCNM)ソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、デフォルトの静的パスワードを持つアカウントを使用してDCNMサーバの管理コンソールにログインする可能性があります。アカウントには、ルートレベルまたはシステムレベルの権限を付与できます。

この脆弱性は、影響を受けるソフトウェアにデフォルトの静的パスワードを持つデフォルトユーザアカウントが存在することに起因します。ユーザアカウントは、ソフトウェアのインストール時に自動的に作成されます。攻撃者は、影響を受けるシステムにリモートで接続し、このデフォルトユーザアカウントのクレデンシャルを使用して影響を受けるソフトウェアにログインすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はこのデフォルトユーザアカウントを使用して該当ソフトウェアにログインし、DCNMサーバの管理コンソールにアクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170607-dcnm2

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Microsoft Windows、Linux、および仮想アプライアンスプラットフォーム用のリリース10.2(1)より前のCisco Prime Data Center Network Manager(DCNM)ソフトウェアリリースに影響を与えます。

コンピュータで実行されているCisco Prime DCNMソフトウェアのリリースは、管理者がWebブラウザを使用してHTTPS経由でCisco Prime DCNMクライアントに接続することで確認できます。リリース番号は、ソフトウェアのログインページに表示されます。次に例を示します。

Data Center Network Manager

Version 10.1(2)

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

本項に示すように、適切なリリースにアップグレードする必要があります。本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

- cisco-sa-20170607-dcnm1:Cisco Prime Data Center Network Managerのデバッグリモートコード実行の脆弱性

- cisco-sa-20170607-dcnm2:Cisco Prime Data Center Network Managerの静的クレデンシャルの脆弱性

この脆弱性は、Cisco Prime DCNMソフトウェアリリース10.2(1)以降で修正されています。Cisco Prime DCNMソフトウェアは、Cisco.comの Software Centerからダウンロードできます。 [製品(Products)] > [クラウドおよびシステム管理(Cloud and Systems Management)] > [データセンターインフラストラクチャ管理(Data Center Infrastructure Management)] > [データセンターネットワークマネージャ(Data Center Network Manager)] の順に移動してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を発見し、報告していただいたオーストラリアのコモンウェルス銀行のセキュリティ研究者Antonius Mulder氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170607-dcnm2

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017年6月7日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。