Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20170517-pcp1

初公開日 : 2017-05-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvc98724

CVE-2017-6622

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Collaboration ProvisioningのWebインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が認証をバイパスし、 ルート権限でコマンドインジェクションを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、Webインターフェイス経由でファイルにアクセスできる可能性がある特定のHTTP要求メソッドにセキュリティ制約がないことに起因します。攻撃者は、該当アプリケーションに巧妙に細工された HTTP 要求を送信することにより、この脆弱性を悪用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は認証をバイパスし、 root権限を使用してCisco Prime Collaboration Provisioningでコマンドインジェクションを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170517-pcp1

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、12.1 より前の Cisco Prime Collaboration プロビジョニング ソフトウェア リリースに影響します。

管理者は、 http(s):// system-ipアクセスURLを使用してWebユーザインターフェイスにログインすることにより、実行されているCisco Prime Collaboration Provisioningソフトウェアのリリースを確認できます。下記の例では、Cisco Prime Collaboration プロビジョニング ソフトウェア リリース 11.5 のアプリケーションがインストールされていることがわかります。

Prime Collaboration

Provisioning

Version 11.5

また、管理者が CLI で show version コマンドを使用することも可能です。下記の例では、デバイスに Cisco Prime Collaboration プロビジョニング ソフトウェア リリース 10.6.0.1015 がインストールされていることがわかります。

cpcpserver/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release:

ADE-OS Build Version:

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2005-2017 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: cpcpserver

Version information of installed applications

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Collaboration Manager

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Version      : 10.6.0.1015

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco Prime Collaboration Assurance には影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html に記載のシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約を結んでいないお客様、およびサードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できないお客様は、Cisco TAC(http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)に連絡してアップグレードを入手する必要があります。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

本項に示すように、適切なリリースにアップグレードする必要があります。本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

cisco-sa-20170517-pcp1:Cisco Prime Collaboration Provisioningの認証バイパスの脆弱性

cisco-sa-20170517-pcp2:Cisco Prime Collaboration Provisioningの情報漏えいの脆弱性

この脆弱性は Cisco Prime Collaboration プロビジョニング ソフトウェア リリース 12.1 で修正されています。

このソフトウェアは Cisco.com の Software Center でダウンロードできます（[製品（Products）] > [クラウドおよびシステム管理（Cloud and Systems Management）] > [コラボレーションおよびユニファイド コミュニケーション管理（Collaboration and Unified Communications Management）] > [Prime Collaboration]）。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を発見し、報告していただいたTrend Micro Zero Day Initiative(ZDI)の協力に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170517-pcp1

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017年5月17日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。